42 0 1 0.0157 155 1 1 0.0327 217 2 1 0.0386 239 3 1 0.0415 267 4 1 0.0457 294 5 1 0.0502 332 6 1 0.0556 365 7 1 0.0612 358 8 1 0.0638 53 0 2 0.0157 138 1 2 0.0286 225 2 2 0.0397 249 3 2 0.0432 277 4 2 0.0474 307 5 2 0.0521 354 6 2 0.0595 473 7 2 0.0818 405 8 2 0.0687 65 0 3 0.0175 122 1 3 0.0257 224 2 3 0.0396 248 3 3 0.0436 278 4 3 0.0479 308 5 3 0.0526 360 6 3 0.0618 919 7 3 0.248 417 8 3 0.0702 52 0 4 0.0137 82 1 4 0.0191 104 2 4 0.0244 111 3 4 0.0264 267 4 4 0.0460 295 5 4 0.0510 332 6 4 0.0564 469 7 4 0.0836 352 8 4 0.0577 50 0 5 0.0124 64 1 5 0.0152 54 2 5 0.0118 59 3 5 0.0123 72 4 5 0.0150 89 5 5 0.0204 42 6 5 0.0120 56 7 5 0.0149 25 8 5 0.0101 45 0 6 0.0116 75 1 6 0.0167 25 2 6 0.00703 47 3 6 0.0123 42 4 6 0.0101 61 5 6 0.0143 28 6 6 0.0174 15 7 6 0.00601 8 8 6 0.00372 40 0 7 0.0109 67 1 7 0.0189 31 2 7 0.00905 120 3 7 0.0976 101 4 7 0.0720 129 5 7 0.0595 49 6 7 0.0291 11 7 7 0.00596 7 8 7 0.00426 66 0 8 0.0178 58 1 8 0.0144 43 2 8 0.0112 76 3 8 0.0215 88 4 8 0.0207 113 5 8 0.0226 36 6 8 0.0105 44 7 8 0.0108 20 8 8 0.00765 154 0 9 0.0394 81 1 9 0.0195 83 2 9 0.0192 104 3 9 0.0215 126 4 9 0.0274 230 5 9 0.0382 153 6 9 0.0296 111 7 9 0.0213 50 8 9 0.0119 125 0 10 0.0311 176 1 10 0.0420 269 2 10 0.0554 184 3 10 0.0332 200 4 10 0.0354 261 5 10 0.0437 281 6 10 0.0466 126 7 10 0.0248 61 8 10 0.0133 167 0 11 0.0392 201 1 11 0.0418 233 2 11 0.0496 106 3 11 0.0207 105 4 11 0.0193 142 5 11 0.0250 168 6 11 0.0292 65 7 11 0.0140 41 8 11 0.00840 73 0 12 0.0151 87 1 12 0.0175 132 2 12 0.0288 83 3 12 0.0163 80 4 12 0.0152 93 5 12 0.0175 111 6 12 0.0200 84 7 12 0.0161 30 8 12 0.00661 62 0 13 0.0133 73 1 13 0.0156 73 2 13 0.0151 70 3 13 0.0137 67 4 13 0.0133 70 5 13 0.0138 86 6 13 0.0160 83 7 13 0.0155 30 8 13 0.00767 51 0 14 0.0122 54 1 14 0.0115 61 2 14 0.0123 68 3 14 0.0135 60 4 14 0.0123 64 5 14 0.0127 80 6 14 0.0152 74 7 14 0.0143 55 8 14 0.0117 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4