166 0 1 0.0536 174 1 1 0.0419 152 2 1 0.0324 123 3 1 0.0254 112 4 1 0.0230 104 5 1 0.0214 99 6 1 0.0201 87 7 1 0.0178 92 8 1 0.0242 201 0 2 0.0553 204 1 2 0.0452 162 2 2 0.0341 131 3 2 0.0267 118 4 2 0.0241 116 5 2 0.0233 104 6 2 0.0209 94 7 2 0.0194 118 8 2 0.0293 218 0 3 0.0541 201 1 3 0.0433 166 2 3 0.0348 140 3 3 0.0285 130 4 3 0.0261 125 5 3 0.0249 107 6 3 0.0212 107 7 3 0.0234 119 8 3 0.0335 231 0 4 0.0535 194 1 4 0.0406 168 2 4 0.0347 145 3 4 0.0293 155 4 4 0.0417 151 5 4 0.0379 124 6 4 0.0241 120 7 4 0.0244 117 8 4 0.0312 258 0 5 0.0584 217 1 5 0.0463 175 2 5 0.0365 152 3 5 0.0308 162 4 5 0.0454 194 5 5 0.0440 157 6 5 0.0302 138 7 5 0.0280 124 8 5 0.0352 221 0 6 0.0492 213 1 6 0.0452 186 2 6 0.0392 168 3 6 0.0339 161 4 6 0.0555 375 5 6 0.0983 253 6 6 0.0583 171 7 6 0.0419 123 8 6 0.0381 123 0 7 0.0310 146 1 7 0.0336 161 2 7 0.0350 163 3 7 0.0330 156 4 7 0.0613 974 5 7 0.399 405 6 7 0.116 337 7 7 0.0952 109 8 7 0.0428 140 0 8 0.0338 154 1 8 0.0354 153 2 8 0.0353 144 3 8 0.0333 338 4 8 0.0852 633 5 8 0.180 335 6 8 0.103 379 7 8 0.0947 110 8 8 0.0366 168 0 9 0.0461 195 1 9 0.109 153 2 9 0.0388 136 3 9 0.0315 196 4 9 0.0555 480 5 9 0.108 366 6 9 0.0818 266 7 9 0.108 111 8 9 0.0356

1352 0 10 0.344

1354 1 10 0.359

1310 2 10 0.299 987 3 10 0.225 779 4 10 0.177 490 5 10 0.115 380 6 10 0.0888 564 7 10 0.156 165 8 10 0.0495

2270 0 11 0.565

2069 1 11 0.499

1751 2 11 0.422

1510 3 11 0.363

1218 4 11 0.280 851 5 11 0.202 713 6 11 0.200 446 7 11 0.150 150 8 11 0.0399

1498 0 12 0.379

1409 1 12 0.344

1265 2 12 0.305

1038 3 12 0.254 844 4 12 0.208 848 5 12 0.204 873 6 12 0.242 492 7 12 0.173 268 8 12 0.0851

1050 0 13 0.279

1171 1 13 0.284 725 2 13 0.201 727 3 13 0.177 700 4 13 0.171 650 5 13 0.161 631 6 13 0.194 521 7 13 0.190 158 8 13 0.0533 886 0 14 0.250 555 1 14 0.163 576 2 14 0.143 553 3 14 0.135 514 4 14 0.128 511 5 14 0.128 570 6 14 0.164 533 7 14 0.176 68 8 14 0.0326 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4