218 0 1 0.0678 313 1 1 0.0764 330 2 1 0.0697 409 3 1 0.0903 862 4 1 0.221

7784 5 1 1.21

15817 6 1 1.52 875 7 1 0.243 451 8 1 0.109 264 0 2 0.0860 371 1 2 0.104 337 2 2 0.0712 395 3 2 0.0849 732 4 2 0.175

2625 5 2 0.814

3993 6 2 1.13 771 7 2 0.198 673 8 2 0.154 251 0 3 0.0860 690 1 3 0.175 434 2 3 0.135 382 3 3 0.0812 600 4 3 0.139

1162 5 3 0.282

1234 6 3 0.455 818 7 3 0.183 645 8 3 0.147 264 0 4 0.0828 762 1 4 0.186 704 2 4 0.189 349 3 4 0.0727 498 4 4 0.112 680 5 4 0.153 685 6 4 0.346 750 7 4 0.173 408 8 4 0.0918 343 0 5 0.0972 847 1 5 0.210 863 2 5 0.204 235 3 5 0.0559 388 4 5 0.0847 498 5 5 0.110 476 6 5 0.214 399 7 5 0.0973 227 8 5 0.0544 462 0 6 0.129 923 1 6 0.228 745 2 6 0.183 224 3 6 0.0518 239 4 6 0.0544 414 5 6 0.0848 518 6 6 0.218 226 7 6 0.0532 184 8 6 0.0435 754 0 7 0.201

1357 1 7 0.346 516 2 7 0.174 208 3 7 0.0491 212 4 7 0.0476 483 5 7 0.129 383 6 7 0.143 303 7 7 0.0696 195 8 7 0.0465 635 0 8 0.185

1259 1 8 0.388

1673 2 8 0.412 382 3 8 0.242 334 4 8 0.346 636 5 8 0.295

1041 6 8 0.249 554 7 8 0.212 749 8 8 0.196

1261 0 9 0.346

1980 1 9 0.488

2727 2 9 0.645

3522 3 9 0.851

4454 4 9 1.06

3484 5 9 0.801

2378 6 9 0.680

2189 7 9 0.594

2532 8 9 0.580

1334 0 10 0.333

1712 1 10 0.416

2014 2 10 0.492

2097 3 10 0.530

2268 4 10 0.559

2700 5 10 0.651

2865 6 10 0.687

2420 7 10 0.597

2043 8 10 0.492

1044 0 11 0.263

1212 1 11 0.294

1215 2 11 0.297

1327 3 11 0.323

1508 4 11 0.363

1672 5 11 0.402

1720 6 11 0.412

1651 7 11 0.396

1411 8 11 0.338 843 0 12 0.214 931 1 12 0.225 934 2 12 0.226

1017 3 12 0.245

1207 4 12 0.288

1324 5 12 0.318

1400 6 12 0.336

1247 7 12 0.297

1131 8 12 0.274 587 0 13 0.156 733 1 13 0.177 788 2 13 0.191 904 3 13 0.217

1048 4 13 0.254

1070 5 13 0.256

1013 6 13 0.247 969 7 13 0.232 937 8 13 0.212 537 0 14 0.151 677 1 14 0.165 754 2 14 0.183 789 3 14 0.190 863 4 14 0.210 934 5 14 0.228 811 6 14 0.192 509 7 14 0.147 394 8 14 0.0996 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4