175 0 1 0.0455 276 1 1 0.0504 350 2 1 0.0588 407 3 1 0.0676 570 4 1 0.104 477 5 1 0.0838 372 6 1 0.0615 320 7 1 0.0529 266 8 1 0.0473 217 0 2 0.0466 325 1 2 0.0563 374 2 2 0.0617 447 3 2 0.0745

1141 4 2 0.356 619 5 2 0.133 400 6 2 0.0657 342 7 2 0.0561 301 8 2 0.0505 262 0 3 0.0510 340 1 3 0.0567 379 2 3 0.0626 451 3 3 0.0747 818 4 3 0.223 585 5 3 0.114 403 6 3 0.0663 350 7 3 0.0575 312 8 3 0.0518 286 0 4 0.0523 347 1 4 0.0575 382 2 4 0.0631 439 3 4 0.0724 518 4 4 0.0864 488 5 4 0.0809 405 6 4 0.0664 359 7 4 0.0593 324 8 4 0.0534 301 0 5 0.0531 350 1 5 0.0584 386 2 5 0.0636 427 3 5 0.0702 449 4 5 0.0709 448 5 5 0.0734 406 6 5 0.0666 369 7 5 0.0607 331 8 5 0.0547 311 0 6 0.0538 355 1 6 0.0593 386 2 6 0.0638 414 3 6 0.0670 467 4 6 0.0766 434 5 6 0.0708 408 6 6 0.0668 375 7 6 0.0616 336 8 6 0.0559 313 0 7 0.0536 351 1 7 0.0578 384 2 7 0.0638 428 3 7 0.0708 517 4 7 0.0892 426 5 7 0.0698 408 6 7 0.0672 378 7 7 0.0625 344 8 7 0.0576 289 0 8 0.0470 349 1 8 0.0557 386 2 8 0.0641 523 3 8 0.0829 483 4 8 0.0871 428 5 8 0.0698 407 6 8 0.0673 381 7 8 0.0634 347 8 8 0.0582 214 0 9 0.0342 333 1 9 0.0516 379 2 9 0.0632 526 3 9 0.0891 431 4 9 0.0785 340 5 9 0.0460 363 6 9 0.0529 368 7 9 0.0607 342 8 9 0.0574 74 0 10 0.0200 290 1 10 0.0432 368 2 10 0.0622 504 3 10 0.0864 408 4 10 0.0732 19 5 10 0.00843 56 6 10 0.0128 104 7 10 0.0231 142 8 10 0.0342 58 0 11 0.0138 182 1 11 0.0359 352 2 11 0.0601 383 3 11 0.0628 119 4 11 0.0258 17 5 11 0.00493 18 6 11 0.00626 88 7 11 0.0182 123 8 11 0.0241 35 0 12 0.00813 74 1 12 0.0187 306 2 12 0.0479 279 3 12 0.0501 67 4 12 0.0192 28 5 12 0.00889 28 6 12 0.00757 50 7 12 0.0166 179 8 12 0.0349 33 0 13 0.00807 54 1 13 0.0112 72 2 13 0.0143 249 3 13 0.0415 262 4 13 0.0427 294 5 13 0.0486 59 6 13 0.0135 32 7 13 0.0175 700 8 13 0.301 49 0 14 0.0114 102 1 14 0.0257 69 2 14 0.0139 291 3 14 0.0488 306 4 14 0.0489 337 5 14 0.0555 147 6 14 0.0298 346 7 14 0.0709

1340 8 14 0.281 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4