245 0 1 0.0724 400 1 1 0.0863 463 2 1 0.0889 483 3 1 0.0901 538 4 1 0.101 640 5 1 0.124 738 6 1 0.145 725 7 1 0.171 889 8 1 0.209 300 0 2 0.0738 420 1 2 0.0842 461 2 2 0.0878 470 3 2 0.0874 495 4 2 0.0884 611 5 2 0.118 639 6 2 0.123 826 7 2 0.162

1200 8 2 0.252 267 0 3 0.0611 347 1 3 0.0630 370 2 3 0.0696 210 3 3 0.0524 240 4 3 0.0541 297 5 3 0.0704 363 6 3 0.0794 719 7 3 0.143

1080 8 3 0.229 153 0 4 0.0386 157 1 4 0.0355 193 2 4 0.0445 218 3 4 0.0512 276 4 4 0.0613 272 5 4 0.0600 249 6 4 0.0548 525 7 4 0.121 647 8 4 0.134 192 0 5 0.0469 173 1 5 0.0402 192 2 5 0.0459 334 3 5 0.125 261 4 5 0.0596 286 5 5 0.0640 280 6 5 0.0645 359 7 5 0.0809 232 8 5 0.0545 175 0 6 0.0436 204 1 6 0.0499 200 2 6 0.0486 338 3 6 0.159 221 4 6 0.0585 510 5 6 0.223 370 6 6 0.140 213 7 6 0.0499 193 8 6 0.0454 174 0 7 0.0438 240 1 7 0.0864 210 2 7 0.0838 179 3 7 0.0437 498 4 7 0.165

1048 5 7 0.340 449 6 7 0.144 232 7 7 0.0572 211 8 7 0.0499 253 0 8 0.0794 317 1 8 0.103 276 2 8 0.0907 185 3 8 0.0442 361 4 8 0.214 370 5 8 0.127 304 6 8 0.0719 268 7 8 0.0632 219 8 8 0.0506

1240 0 9 0.292

1267 1 9 0.300 783 2 9 0.213 373 3 9 0.111 351 4 9 0.103 485 5 9 0.136 698 6 9 0.233 941 7 9 0.294 308 8 9 0.110

1817 0 10 0.464

2325 1 10 0.539

2658 2 10 0.595

2718 3 10 0.570

2833 4 10 0.595

3315 5 10 0.782

5630 6 10 1.28

6007 7 10 1.45

2247 8 10 0.519

2033 0 11 0.501

2773 1 11 0.660

3089 2 11 0.740

3269 3 11 0.777

3525 4 11 0.830

4750 5 11 1.16

7523 6 11 1.79

9052 7 11 2.17

3926 8 11 1.04

2870 0 12 0.705

3647 1 12 0.878

4378 2 12 1.04

5114 3 12 1.21

4951 4 12 1.19

5298 5 12 1.27

7774 6 12 1.89

10079 7 12 2.37

4991 8 12 1.30

3400 0 13 0.867

4297 1 13 1.03

5094 2 13 1.23

6032 3 13 1.45

5343 4 13 1.27

5354 5 13 1.35

6213 6 13 1.50

5910 7 13 1.47

4358 8 13 1.19

3072 0 14 0.848

4170 1 14 1.01

4843 2 14 1.17

4745 3 14 1.20

4926 4 14 1.20

5049 5 14 1.22

5679 6 14 1.37

6008 7 14 1.44

4413 8 14 1.20 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4