44 0 1 0.0143 69 1 1 0.0160 73 2 1 0.0154 74 3 1 0.0150 78 4 1 0.0159 85 5 1 0.0170 90 6 1 0.0182 97 7 1 0.0194 91 8 1 0.0195 75 9 1 0.0202 59 0 2 0.0155 63 1 2 0.0140 49 2 2 0.0116 72 3 2 0.0148 82 4 2 0.0167 87 5 2 0.0176 99 6 2 0.0198 103 7 2 0.0203 112 8 2 0.0224 99 9 2 0.0230 66 0 3 0.0160 53 1 3 0.0132 46 2 3 0.0120 66 3 3 0.0146 68 4 3 0.0161 84 5 3 0.0180 107 6 3 0.0221 115 7 3 0.0227 125 8 3 0.0248 120 9 3 0.0257 76 0 4 0.0167 61 1 4 0.0141 53 2 4 0.0140 66 3 4 0.0147 65 4 4 0.0176 81 5 4 0.0193 116 6 4 0.0258 127 7 4 0.0253 137 8 4 0.0271 139 9 4 0.0281 78 0 5 0.0168 66 1 5 0.0145 57 2 5 0.0165 69 3 5 0.0156 109 4 5 0.0304 98 5 5 0.0208 127 6 5 0.0286 140 7 5 0.0279 151 8 5 0.0298 160 9 5 0.0319 78 0 6 0.0164 80 1 6 0.0165 90 2 6 0.0247 119 3 6 0.0254 204 4 6 0.0542 108 5 6 0.0219 136 6 6 0.0310 149 7 6 0.0294 160 8 6 0.0316 181 9 6 0.0360 71 0 7 0.0220 80 1 7 0.0191 113 2 7 0.0304 159 3 7 0.0360 483 4 7 0.196 108 5 7 0.0259 145 6 7 0.0334 160 7 7 0.0325 183 8 7 0.0366 190 9 7 0.0360 129 0 8 0.0382 84 1 8 0.0201 140 2 8 0.0354 149 3 8 0.0512 275 4 8 0.0632 63 5 8 0.0162 40 6 8 0.0197 38 7 8 0.0137 29 8 8 0.0109 18 9 8 0.00786 152 0 9 0.0411 154 1 9 0.0369 156 2 9 0.0370 195 3 9 0.0451 167 4 9 0.0394 121 5 9 0.0286 109 6 9 0.0296 88 7 9 0.0220 76 8 9 0.0203 61 9 9 0.0171 365 0 10 0.0874 390 1 10 0.0909 412 2 10 0.0974 374 3 10 0.0928 361 4 10 0.0853 360 5 10 0.0811 310 6 10 0.0750 306 7 10 0.0723 281 8 10 0.0689 267 9 10 0.0681 440 0 11 0.107 486 1 11 0.114 479 2 11 0.114 531 3 11 0.125 595 4 11 0.139 611 5 11 0.141 602 6 11 0.141 624 7 11 0.144 590 8 11 0.140 476 9 11 0.124 736 0 12 0.182 721 1 12 0.176 681 2 12 0.165 682 3 12 0.160 726 4 12 0.168 751 5 12 0.176 759 6 12 0.180 759 7 12 0.182 754 8 12 0.181 765 9 12 0.184 991 0 13 0.260

1031 1 13 0.245

1104 2 13 0.262

1106 3 13 0.253 981 4 13 0.242 947 5 13 0.228

1018 6 13 0.242

1066 7 13 0.254

1129 8 13 0.269

1037 9 13 0.255

1492 0 14 0.452

1520 1 14 0.371

1298 2 14 0.314

1259 3 14 0.299

1334 4 14 0.319

1484 5 14 0.351

1443 6 14 0.340

1299 7 14 0.319

1225 8 14 0.295

1192 9 14 0.305