57 0 1 0.0202 94 1 1 0.0515 73 2 1 0.0156 72 3 1 0.0151 73 4 1 0.0154 75 5 1 0.0158 75 6 1 0.0161 73 7 1 0.0154 71 8 1 0.0165 73 0 2 0.0216 105 1 2 0.0561 79 2 2 0.0166 78 3 2 0.0162 80 4 2 0.0166 81 5 2 0.0170 79 6 2 0.0168 76 7 2 0.0163 85 8 2 0.0187 85 0 3 0.0228 111 1 3 0.0595 82 2 3 0.0169 79 3 3 0.0168 84 4 3 0.0175 87 5 3 0.0184 83 6 3 0.0175 84 7 3 0.0176 91 8 3 0.0194 99 0 4 0.0241 118 1 4 0.0647 92 2 4 0.0195 89 3 4 0.0188 93 4 4 0.0197 114 5 4 0.0251 102 6 4 0.0220 93 7 4 0.0197 88 8 4 0.0186 106 0 5 0.0253 122 1 5 0.0644 125 2 5 0.0301 122 3 5 0.0292 114 4 5 0.0249 227 5 5 0.150 138 6 5 0.0467 93 7 5 0.0200 88 8 5 0.0206 89 0 6 0.0230 118 1 6 0.0678 128 2 6 0.0318 194 3 6 0.0848 197 4 6 0.122 428 5 6 0.147 182 6 6 0.0687 100 7 6 0.0257 97 8 6 0.0328 111 0 7 0.0286 175 1 7 0.0787 163 2 7 0.0442 317 3 7 0.116 333 4 7 0.127

1475 5 7 0.356 118 6 7 0.0381 138 7 7 0.0403 91 8 7 0.0294 188 0 8 0.0463 288 1 8 0.103 250 2 8 0.0629 281 3 8 0.0726 208 4 8 0.0484 168 5 8 0.0378 175 6 8 0.0412 183 7 8 0.0434 174 8 8 0.0413 184 0 9 0.0427 293 1 9 0.104 234 2 9 0.0496 234 3 9 0.0490 292 4 9 0.0635 309 5 9 0.0676 313 6 9 0.0693 283 7 9 0.0626 222 8 9 0.0510 261 0 10 0.0574 323 1 10 0.0987 325 2 10 0.0691 358 3 10 0.0719 359 4 10 0.0770 342 5 10 0.0739 335 6 10 0.0733 351 7 10 0.0782 328 8 10 0.0733 326 0 11 0.0745 324 1 11 0.0939 330 2 11 0.0674 190 3 11 0.0503 362 4 11 0.0775 346 5 11 0.0743 341 6 11 0.0736 339 7 11 0.0739 340 8 11 0.0754 277 0 12 0.0649 343 1 12 0.0938 308 2 12 0.0606 83 3 12 0.0361 350 4 12 0.0738 351 5 12 0.0755 322 6 12 0.0694 315 7 12 0.0676 296 8 12 0.0622 271 0 13 0.0663 358 1 13 0.0819 352 2 13 0.0733 106 3 13 0.0346 247 4 13 0.0511 133 5 13 0.0419 103 6 13 0.0299 90 7 13 0.0239 104 8 13 0.0276 214 0 14 0.0554 114 1 14 0.0382 85 2 14 0.0273 73 3 14 0.0200 87 4 14 0.0229 85 5 14 0.0229 93 6 14 0.0263 113 7 14 0.0323 170 8 14 0.0444 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4