138 0 1 0.0513 183 1 1 0.0509 191 2 1 0.0480 116 3 1 0.0280 156 4 1 0.0402 264 5 1 0.0690 127 6 1 0.0279 93 7 1 0.0199 88 8 1 0.0201 156 0 2 0.0521 147 1 2 0.0418 163 2 2 0.0434 124 3 2 0.0312 225 4 2 0.0842

1032 5 2 0.477 143 6 2 0.0323 102 7 2 0.0215 116 8 2 0.0251 146 0 3 0.0499 100 1 3 0.0287 101 2 3 0.0294 147 3 3 0.0365 238 4 3 0.0945 523 5 3 0.207 146 6 3 0.0320 120 7 3 0.0251 128 8 3 0.0273 233 0 4 0.127 174 1 4 0.0543 90 2 4 0.0248 162 3 4 0.0407 184 4 4 0.0526 212 5 4 0.0483 144 6 4 0.0304 134 7 4 0.0284 118 8 4 0.0247 261 0 5 0.151 234 1 5 0.0611 81 2 5 0.0226 119 3 5 0.0313 207 4 5 0.0506 184 5 5 0.0390 149 6 5 0.0309 135 7 5 0.0282 116 8 5 0.0238 328 0 6 0.161 451 1 6 0.101 92 2 6 0.0258 135 3 6 0.0349 254 4 6 0.0784 238 5 6 0.0506 149 6 6 0.0315 133 7 6 0.0279 154 8 6 0.0418 458 0 7 0.192 481 1 7 0.105 128 2 7 0.0563 169 3 7 0.0463 510 4 7 0.213 684 5 7 0.217 119 6 7 0.0661 152 7 7 0.0388 495 8 7 0.205 240 0 8 0.117 267 1 8 0.0816 160 2 8 0.0437 168 3 8 0.0446 382 4 8 0.154 915 5 8 0.278 169 6 8 0.0965 200 7 8 0.0509 323 8 8 0.119 181 0 9 0.0497 222 1 9 0.0564 234 2 9 0.0578 268 3 9 0.0672 464 4 9 0.133

1033 5 9 0.250 748 6 9 0.171 583 7 9 0.134 548 8 9 0.118 126 0 10 0.0366 304 1 10 0.0793 412 2 10 0.107 706 3 10 0.168 925 4 10 0.227

1071 5 10 0.259

1158 6 10 0.281

1113 7 10 0.270 909 8 10 0.226 110 0 11 0.0319 215 1 11 0.0586 247 2 11 0.0682 327 3 11 0.0888

1027 4 11 0.233

1325 5 11 0.323

1369 6 11 0.331

1255 7 11 0.306

1315 8 11 0.324 91 0 12 0.0283 221 1 12 0.0604 196 2 12 0.0558 218 3 12 0.0597 508 4 12 0.146

1167 5 12 0.283

1318 6 12 0.320

1236 7 12 0.299

1230 8 12 0.308 98 0 13 0.0350 205 1 13 0.0565 189 2 13 0.0686 178 3 13 0.0509 299 4 13 0.0994

1265 5 13 0.311

1314 6 13 0.319

1350 7 13 0.325

1413 8 13 0.344 174 0 14 0.0565 148 1 14 0.0430 124 2 14 0.0375 149 3 14 0.0429 236 4 14 0.0715

1225 5 14 0.295

1339 6 14 0.328

1246 7 14 0.310

1181 8 14 0.294 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4