0 0 1 0.0244 0 1 1 0.0375 0 2 1 0.0381 0 3 1 0.0196 0 4 1 0.0260 0 5 1 0.0466 0 6 1 0.0193 0 7 1 0.0142 0 8 1 0.0165 0 0 2 0.0325 0 1 2 0.0249 0 2 2 0.0346 0 3 2 0.0186 3 4 2 0.0700 50 5 2 0.966 0 6 2 0.0205 0 7 2 0.0123 0 8 2 0.0201 0 0 3 0.0388 0 1 3 0.0205 0 2 3 0.0225 0 3 3 0.0308 6 4 3 0.106 34 5 3 0.342 0 6 3 0.0274 0 7 3 0.0189 0 8 3 0.0245 10 0 4 0.124 3 1 4 0.0495 0 2 4 0.0213 1 3 4 0.0359 2 4 4 0.0541 3 5 4 0.0456 0 6 4 0.0272 0 7 4 0.0266 0 8 4 0.0235 16 0 5 0.193 6 1 5 0.0556 0 2 5 0.0218 0 3 5 0.0334 5 4 5 0.0483 1 5 5 0.0386 0 6 5 0.0309 0 7 5 0.0330 0 8 5 0.0286 20 0 6 0.193 19 1 6 0.0969 0 2 6 0.0259 0 3 6 0.0375 9 4 6 0.155 5 5 6 0.0524 0 6 6 0.0371 0 7 6 0.0319 1 8 6 0.0464 28 0 7 0.230 22 1 7 0.113 4 2 7 0.0672 4 3 7 0.0510 31 4 7 0.369 35 5 7 0.614 0 6 7 0.0635 0 7 7 0.0454 28 8 7 1.45 19 0 8 0.159 14 1 8 0.0857 3 2 8 0.0609 2 3 8 0.0487 26 4 8 0.295 63 5 8 0.559 9 6 8 0.288 2 7 8 0.0560 18 8 8 0.477 2 0 9 0.0428 4 1 9 0.0457 4 2 9 0.0487 6 3 9 0.0527 19 4 9 0.108 49 5 9 0.227 26 6 9 0.142 19 7 9 0.110 15 8 9 0.102 0 0 10 0.0397 10 1 10 0.0753 16 2 10 0.0982 30 3 10 0.152 46 4 10 0.212 55 5 10 0.238 61 6 10 0.258 54 7 10 0.244 44 8 10 0.203 0 0 11 0.0278 3 1 11 0.0546 5 2 11 0.0639 12 3 11 0.0924 46 4 11 0.218 68 5 11 0.296 71 6 11 0.303 65 7 11 0.288 68 8 11 0.297 0 0 12 0.0262 5 1 12 0.0572 2 2 12 0.0509 3 3 12 0.0561 23 4 12 0.141 59 5 12 0.265 69 6 12 0.296 61 7 12 0.273 63 8 12 0.298 0 0 13 0.0354 6 1 13 0.0574 6 2 13 0.0754 4 3 13 0.0521 14 4 13 0.101 66 5 13 0.292 70 6 13 0.302 72 7 13 0.311 78 8 13 0.330 1 0 14 0.0571 0 1 14 0.0444 0 2 14 0.0371 0 3 14 0.0402 6 4 14 0.0626 61 5 14 0.271 71 6 14 0.307 63 7 14 0.291 62 8 14 0.280 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4