2 0 1 0.0612 3 1 1 0.0488 1 2 1 0.0389 0 3 1 0.0367 0 4 1 0.0358 0 5 1 0.0301 0 6 1 0.0263 0 7 1 0.0166 0 8 1 0.0180 0 0 2 0.0394 1 1 2 0.0297 2 2 2 0.0412 10 3 2 0.0700 9 4 2 0.0689 3 5 2 0.0459 0 6 2 0.0387 0 7 2 0.0335 0 8 2 0.0347 0 0 3 0.0335 0 1 3 0.0310 7 2 3 0.0504 58 3 3 0.344 44 4 3 0.267 8 5 3 0.0622 2 6 3 0.0410 1 7 3 0.0413 0 8 3 0.0419 0 0 4 0.0232 0 1 4 0.0223 6 2 4 0.0500 161 3 4 2.45 105 4 4 1.24 11 5 4 0.0686 0 6 4 0.0386 0 7 4 0.0345 0 8 4 0.0242 0 0 5 0.0301 1 1 5 0.0314 7 2 5 0.0565 62 3 5 0.423 62 4 5 0.323 26 5 5 0.133 5 6 5 0.0537 4 7 5 0.0471 0 8 5 0.0323 0 0 6 0.0288 1 1 6 0.0347 6 2 6 0.0545 22 3 6 0.142 50 4 6 0.318 83 5 6 1.33 9 6 6 0.0669 1 7 6 0.0450 0 8 6 0.0378 0 0 7 0.0192 1 1 7 0.0309 5 2 7 0.0521 16 3 7 0.103 35 4 7 0.208 91 5 7 0.657 18 6 7 0.102 6 7 7 0.0553 1 8 7 0.0429 1 0 8 0.0355 11 1 8 0.0976 22 2 8 0.200 24 3 8 0.136 56 4 8 0.362 56 5 8 0.398 62 6 8 0.793 20 7 8 0.134 1 8 8 0.0468 0 0 9 0.0353 15 1 9 0.127 52 2 9 0.482 38 3 9 0.249 65 4 9 0.630 60 5 9 0.552 75 6 9 0.414 39 7 9 0.219 16 8 9 0.114 19 0 10 0.133 39 1 10 0.212 68 2 10 0.337 134 3 10 0.571 186 4 10 0.752 198 5 10 0.886 96 6 10 0.422 13 7 10 0.135 2 8 10 0.0590 45 0 11 0.221 55 1 11 0.246 73 2 11 0.325 93 3 11 0.416 90 4 11 0.401 71 5 11 0.316 20 6 11 0.152 0 7 11 0.0328 0 8 11 0.0366 25 0 12 0.144 35 1 12 0.166 38 2 12 0.183 47 3 12 0.218 53 4 12 0.238 47 5 12 0.215 13 6 12 0.104 0 7 12 0.0294 0 8 12 0.0226 15 0 13 0.100 20 1 13 0.109 26 2 13 0.137 40 3 13 0.192 35 4 13 0.170 22 5 13 0.114 4 6 13 0.0569 0 7 13 0.0260 0 8 13 0.0204 17 0 14 0.111 26 1 14 0.129 31 2 14 0.151 26 3 14 0.130 19 4 14 0.111 13 5 14 0.0824 1 6 14 0.0440 0 7 14 0.0280 0 8 14 0.0271 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4