371 0 1 0.137 447 1 1 0.122 244 2 1 0.0780 221 3 1 0.0486 193 4 1 0.0419 176 5 1 0.0373 147 6 1 0.0316 97 7 1 0.0224 87 8 1 0.0247 251 0 2 0.0771 242 1 2 0.0599 277 2 2 0.0661 361 3 2 0.0939 257 4 2 0.0568 205 5 2 0.0433 172 6 2 0.0355 148 7 2 0.0302 114 8 2 0.0292 200 0 3 0.0529 199 1 3 0.0447 443 2 3 0.152

1500 3 3 0.481 372 4 3 0.0888 242 5 3 0.0523 192 6 3 0.0396 193 7 3 0.0405 126 8 3 0.0302 179 0 4 0.0431 196 1 4 0.0429 605 2 4 0.249

6770 3 4 1.29 496 4 4 0.129 266 5 4 0.0587 195 6 4 0.0397 164 7 4 0.0364 118 8 4 0.0274 170 0 5 0.0393 206 1 5 0.0453 443 2 5 0.171

1438 3 5 0.438 818 4 5 0.189 354 5 5 0.0814 249 6 5 0.0515 201 7 5 0.0427 130 8 5 0.0294 159 0 6 0.0356 218 1 6 0.0477 372 2 6 0.115 663 3 6 0.153

2029 4 6 0.707 468 5 6 0.125 272 6 6 0.0570 210 7 6 0.0425 152 8 6 0.0328 144 0 7 0.0329 187 1 7 0.0429 342 2 7 0.101 536 3 7 0.137

1254 4 7 0.387 731 5 7 0.247 345 6 7 0.0772 260 7 7 0.0550 162 8 7 0.0361 184 0 8 0.0591 288 1 8 0.148 403 2 8 0.132 711 3 8 0.200

1025 4 8 0.389

1213 5 8 0.436 476 6 8 0.163 249 7 8 0.0999 96 8 8 0.0259 226 0 9 0.0737 604 1 9 0.242 750 2 9 0.293 835 3 9 0.263 987 4 9 0.430

1547 5 9 0.591 959 6 9 0.277 607 7 9 0.162 326 8 9 0.0835 566 0 10 0.157

1059 1 10 0.264

1878 2 10 0.464

2826 3 10 0.691

3763 4 10 0.887

2357 5 10 0.643 347 6 10 0.194 134 7 10 0.0658 158 8 10 0.0514 902 0 11 0.230

1136 1 11 0.288

1446 2 11 0.400

1587 3 11 0.422

1394 4 11 0.347

1057 5 11 0.255 151 6 11 0.0392 102 7 11 0.0279 140 8 11 0.0434 605 0 12 0.156 770 1 12 0.187 848 2 12 0.208

1002 3 12 0.240 959 4 12 0.233 805 5 12 0.183 115 6 12 0.0309 94 7 12 0.0257 137 8 12 0.0356 378 0 13 0.103 438 1 13 0.115 675 2 13 0.182 674 3 13 0.185 601 4 13 0.147 329 5 13 0.0832 82 6 13 0.0222 96 7 13 0.0253 86 8 13 0.0237 427 0 14 0.123 560 1 14 0.143 581 2 14 0.144 490 3 14 0.127 318 4 14 0.0865 221 5 14 0.0618 83 6 14 0.0226 104 7 14 0.0274 89 8 14 0.0244 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4