75 0 1 0.0328 73 1 1 0.0189 77 2 1 0.0187 72 3 1 0.0153 73 4 1 0.0157 75 5 1 0.0163 80 6 1 0.0174 83 7 1 0.0183 88 8 1 0.0214 73 9 1 0.0218 95 0 2 0.0330 116 1 2 0.0322 100 2 2 0.0265 80 3 2 0.0167 82 4 2 0.0176 87 5 2 0.0190 88 6 2 0.0197 89 7 2 0.0214 93 8 2 0.0216 76 9 2 0.0202 175 0 3 0.0551 216 1 3 0.0603 155 2 3 0.0531 84 3 3 0.0178 88 4 3 0.0190 104 5 3 0.0227 109 6 3 0.0303 298 7 3 0.0739 253 8 3 0.0633 49 9 3 0.0137 65 0 4 0.0191 137 1 4 0.0371 290 2 4 0.0842 97 3 4 0.0208 107 4 4 0.0232 142 5 4 0.0335 710 6 4 0.201 471 7 4 0.109 156 8 4 0.0471 65 9 4 0.0216 84 0 5 0.0264 147 1 5 0.0410 244 2 5 0.0784 112 3 5 0.0252 175 4 5 0.0421 196 5 5 0.0518

1802 6 5 0.607 578 7 5 0.143 225 8 5 0.0559 171 9 5 0.0450 118 0 6 0.0462 136 1 6 0.0377 263 2 6 0.0873 147 3 6 0.0728 674 4 6 0.261 449 5 6 0.143 775 6 6 0.203 492 7 6 0.117 222 8 6 0.0557 192 9 6 0.0504 114 0 7 0.0319 120 1 7 0.0333 388 2 7 0.0965 228 3 7 0.0685 339 4 7 0.121 429 5 7 0.162 561 6 7 0.148 548 7 7 0.406 221 8 7 0.0556 178 9 7 0.0457 72 0 8 0.0244 117 1 8 0.0374 216 2 8 0.0556 250 3 8 0.0819 550 4 8 0.146

1001 5 8 0.264 733 6 8 0.284 103 7 8 0.0730 205 8 8 0.0529 121 9 8 0.0324 53 0 9 0.0175 64 1 9 0.0224 115 2 9 0.0312 96 3 9 0.0248 224 4 9 0.0557 293 5 9 0.0810 430 6 9 0.123 64 7 9 0.0205 69 8 9 0.0222 149 9 9 0.0382 50 0 10 0.0143 69 1 10 0.0211 79 2 10 0.0207 93 3 10 0.0255 163 4 10 0.0394 202 5 10 0.0481 246 6 10 0.0596 171 7 10 0.0415 117 8 10 0.0282 124 9 10 0.0300 57 0 11 0.0163 89 1 11 0.0239 74 2 11 0.0194 85 3 11 0.0211 113 4 11 0.0303 206 5 11 0.0492 215 6 11 0.0518 176 7 11 0.0426 144 8 11 0.0343 128 9 11 0.0306 85 0 12 0.0247 84 1 12 0.0225 76 2 12 0.0200 101 3 12 0.0250 93 4 12 0.0238 229 5 12 0.0535 211 6 12 0.0506 181 7 12 0.0435 164 8 12 0.0392 147 9 12 0.0358 83 0 13 0.0249 88 1 13 0.0230 89 2 13 0.0233 102 3 13 0.0257 97 4 13 0.0249 215 5 13 0.0501 236 6 13 0.0566 196 7 13 0.0472 183 8 13 0.0439 138 9 13 0.0342 68 0 14 0.0223 99 1 14 0.0261 85 2 14 0.0223 93 3 14 0.0238 100 4 14 0.0261 152 5 14 0.0410 243 6 14 0.0589 205 7 14 0.0495 189 8 14 0.0457 107 9 14 0.0305