0 0 1 0.0207 0 1 1 0.0289 0 2 1 0.0231 0 3 1 0.0546 0 4 1 0.0320 0 5 1 0.0299 0 6 1 0.0333 0 7 1 0.0285 0 8 1 0.0233 0 9 1 0.0210 0 10 1 0.0250 0 11 1 0.0182 0 0 2 0.0505 0 1 2 0.0548 0 2 2 0.0515 4 3 2 0.729 1 4 2 0.208 1 5 2 0.0609 1 6 2 0.0571 1 7 2 0.0532 0 8 2 0.0473 0 9 2 0.0477 0 10 2 0.0446 0 11 2 0.0406 1 0 3 0.0714 1 1 3 0.0728 1 2 3 0.514 31 3 3 3.46 3 4 3 1.65 1 5 3 0.0848 1 6 3 0.0721 1 7 3 0.0708 1 8 3 0.0685 1 9 3 0.0623 1 10 3 0.0619 0 11 3 0.0500 1 0 4 0.0769 1 1 4 0.0980 3 2 4 1.89 56 3 4 6.13 6 4 4 2.29 1 5 4 0.117 1 6 4 0.0923 2 7 4 0.611 1 8 4 0.0824 1 9 4 0.0793 1 10 4 0.0727 0 11 4 0.0589 1 0 5 0.113 1 1 5 0.149 6 2 5 6.07 86 3 5 11.2 48 4 5 10.9 12 5 5 1.45 8 6 5 1.00 8 7 5 1.83 6 8 5 1.49 7 9 5 3.07 1 10 5 0.105 1 11 5 0.0780 1 0 6 0.138 2 1 6 0.179 7 2 6 14.9 138 3 6 16.8 237 4 6 22.7 70 5 6 6.67 23 6 6 5.30 15 7 6 3.68 65 8 6 5.82 44 9 6 4.59 1 10 6 0.219 1 11 6 0.0946 1 0 7 0.167 3 1 7 0.323 10 2 7 19.7 196 3 7 23.0 47 4 7 7.05 18 5 7 3.94 20 6 7 4.48 21 7 7 4.18 64 8 7 6.40 34 9 7 3.51 3 10 7 1.37 1 11 7 0.130 1 0 8 0.116 3 1 8 0.307 17 2 8 14.2 135 3 8 19.0 42 4 8 5.06 33 5 8 3.94 38 6 8 4.70 46 7 8 5.47 27 8 8 3.51 10 9 8 1.48 8 10 8 1.07 2 11 8 0.446 1 0 9 0.0974 1 1 9 0.0904 7 2 9 1.70 10 3 9 2.67 6 4 9 0.867 4 5 9 0.630 3 6 9 0.587 3 7 9 0.584 2 8 9 0.347 2 9 9 0.188 1 10 9 0.171 1 11 9 0.0974

4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4