3 0 1 0.0342 4 1 1 0.0395 4 2 1 0.0415 4 3 1 0.0698 4 4 1 0.0440 4 5 1 0.0472 4 6 1 0.0481 4 7 1 0.0445 4 8 1 0.0439 4 9 1 0.0424 4 10 1 0.0393 3 11 1 0.0351 4 0 2 0.0455 5 1 2 0.0511 5 2 2 0.0531 13 3 2 0.739 6 4 2 0.189 5 5 2 0.0568 5 6 2 0.0596 5 7 2 0.0554 5 8 2 0.0518 5 9 2 0.0490 4 10 2 0.0456 4 11 2 0.0404 5 0 3 0.0594 6 1 3 0.0679 8 2 3 0.585 335 3 3 3.55 11 4 3 1.64 7 5 3 0.0764 7 6 3 0.0717 6 7 3 0.0678 6 8 3 0.0618 5 9 3 0.0583 5 10 3 0.0535 4 11 3 0.0456 7 0 4 0.0754 8 1 4 0.0903 14 2 4 2.14 585 3 4 6.25 20 4 4 2.27 10 5 4 0.107 9 6 4 0.0955 9 7 4 0.607 7 8 4 0.0735 6 9 4 0.0730 6 10 4 0.0614 5 11 4 0.0523 9 0 5 0.0959 11 1 5 0.124 29 2 5 6.93 869 3 5 11.3 483 4 5 11.1 120 5 5 1.39 93 6 5 0.954 83 7 5 1.77 61 8 5 1.40 16 9 5 2.98 7 10 5 0.0754 6 11 5 0.0634 11 0 6 0.124 16 1 6 0.175 42 2 6 5.77

1414 3 6 16.8

2440 4 6 23.3 688 5 6 6.34 162 6 6 5.06 120 7 6 3.52 634 8 6 5.55 417 9 6 4.45 9 10 6 0.184 7 11 6 0.0804 13 0 7 0.155 25 1 7 0.303 58 2 7 5.13

2034 3 7 21.9 453 4 7 6.88 147 5 7 3.76 164 6 7 4.25 160 7 7 3.98 616 8 7 6.16 334 9 7 3.37 11 10 7 1.30 10 11 7 0.105 11 0 8 0.125 21 1 8 0.324 165 2 8 9.96

1398 3 8 18.1 434 4 8 5.18 312 5 8 3.84 367 6 8 4.58 446 7 8 5.31 258 8 8 3.41 87 9 8 1.44 73 10 8 1.03 9 11 8 0.440 8 0 9 0.0879 8 1 9 0.0886 48 2 9 1.86 78 3 9 2.87 45 4 9 0.898 20 5 9 0.631 18 6 9 0.587 19 7 9 0.585 15 8 9 0.351 13 9 9 0.177 14 10 9 0.171 8 11 9 0.0939

4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4