22 0 1 0.0302 27 1 1 0.0364 27 2 1 0.0379 28 3 1 0.0636 30 4 1 0.0411 34 5 1 0.0467 33 6 1 0.0459 32 7 1 0.0443 32 8 1 0.0441 30 9 1 0.0420 29 10 1 0.0398 25 11 1 0.0352 31 0 2 0.0423 34 1 2 0.0468 35 2 2 0.0484 56 3 2 0.697 40 4 2 0.190 40 5 2 0.0559 42 6 2 0.0574 40 7 2 0.0552 38 8 2 0.0522 35 9 2 0.0489 33 10 2 0.0460 29 11 2 0.0406 39 0 3 0.0542 44 1 3 0.0610 50 2 3 0.158

2606 3 3 2.39 68 4 3 0.756 55 5 3 0.0759 51 6 3 0.0706 47 7 3 0.0658 44 8 3 0.0610 42 9 3 0.0579 39 10 3 0.0527 33 11 3 0.0451 50 0 4 0.0691 60 1 4 0.0841 86 2 4 0.494

4031 3 4 2.03 136 4 4 1.08 76 5 4 0.106 67 6 4 0.0924 63 7 4 0.563 53 8 4 0.0726 49 9 4 0.0700 45 10 4 0.0605 36 11 4 0.0491 68 0 5 0.0942 86 1 5 0.121 216 2 5 0.409

4033 3 5 4.85

3826 4 5 2.56 944 5 5 1.36 730 6 5 0.929 659 7 5 1.01 484 8 5 0.714 84 9 5 0.578 55 10 5 0.0744 43 11 5 0.0585 90 0 6 0.124 120 1 6 0.173 325 2 6 0.454

4034 3 6 2.95

4033 4 6 3.43

4027 5 6 2.19

1219 6 6 1.90 929 7 6 1.57

4031 8 6 1.28

3234 9 6 3.69 66 10 6 0.116 55 11 6 0.0763 98 0 7 0.153 202 1 7 0.307 426 2 7 0.618

4033 3 7 3.82

3650 4 7 2.68

1144 5 7 1.85

1266 6 7 1.88

1225 7 7 2.05

4032 8 7 1.80

2628 9 7 3.00 74 10 7 0.439 74 11 7 0.104 89 0 8 0.128 157 1 8 0.324

1206 2 8 1.08

4033 3 8 3.67

3404 4 8 3.39

2456 5 8 3.50

2823 6 8 2.82

3453 7 8 3.23

1999 8 8 2.63 680 9 8 1.39 573 10 8 1.01 58 11 8 0.271 60 0 9 0.0891 56 1 9 0.0879 362 2 9 1.11 613 3 9 1.29 375 4 9 0.897 162 5 9 0.619 133 6 9 0.572 143 7 9 0.572 114 8 9 0.343 102 9 9 0.176 105 10 9 0.167 50 11 9 0.0867

4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4