146 0 1 0.0419 187 1 1 0.0388 232 2 1 0.0555 213 3 1 0.0436 220 4 1 0.0452 236 5 1 0.0479 264 6 1 0.0516 211 7 1 0.0421 180 8 1 0.0365 154 0 2 0.0373 194 1 2 0.0393 226 2 2 0.0518 221 3 2 0.0456 251 4 2 0.0525 301 5 2 0.0618 572 6 2 0.133 283 7 2 0.0587 204 8 2 0.0415 180 0 3 0.0385 206 1 3 0.0417 164 2 3 0.0383 246 3 3 0.0507 302 4 3 0.0639 389 5 3 0.0808

1282 6 3 0.360 360 7 3 0.0762 226 8 3 0.0456 175 0 4 0.0416 216 1 4 0.0439 155 2 4 0.0369 280 3 4 0.0590 387 4 4 0.0864 549 5 4 0.126 559 6 4 0.113 370 7 4 0.0750 245 8 4 0.0499 148 0 5 0.0574 230 1 5 0.0464 169 2 5 0.0385 317 3 5 0.0663 534 4 5 0.142

1810 5 5 0.556 590 6 5 0.147 365 7 5 0.0757 251 8 5 0.0516 185 0 6 0.0559 162 1 6 0.0362 151 2 6 0.0337 398 3 6 0.0832 783 4 6 0.242

8299 5 6 1.57 728 6 6 0.227 383 7 6 0.0807 254 8 6 0.0518 166 0 7 0.0518 191 1 7 0.0416 199 2 7 0.0498 449 3 7 0.0977 875 4 7 0.223

3473 5 7 0.926 775 6 7 0.218 375 7 7 0.0802 187 8 7 0.0438 228 0 8 0.0685 170 1 8 0.0386 168 2 8 0.0380 429 3 8 0.0943 807 4 8 0.186

1745 5 8 0.533 826 6 8 0.221 326 7 8 0.0776 210 8 8 0.0478 184 0 9 0.0646 235 1 9 0.0516 174 2 9 0.0396 588 3 9 0.150 783 4 9 0.192

1018 5 9 0.224 568 6 9 0.181 310 7 9 0.0769 202 8 9 0.0568 252 0 10 0.0623 320 1 10 0.0679 176 2 10 0.0723 678 3 10 0.175 810 4 10 0.217 815 5 10 0.188 446 6 10 0.139 224 7 10 0.0602 271 8 10 0.0614 271 0 11 0.0791 374 1 11 0.0838 159 2 11 0.0569 689 3 11 0.179

1328 4 11 0.349

1673 5 11 0.386 537 6 11 0.170 230 7 11 0.0601 157 8 11 0.0339 216 0 12 0.0535 545 1 12 0.116 143 2 12 0.0572 662 3 12 0.161

1569 4 12 0.383

2371 5 12 0.611

1080 6 12 0.287 542 7 12 0.113 421 8 12 0.0889 452 0 13 0.0930 547 1 13 0.114 139 2 13 0.0400 475 3 13 0.0954 648 4 13 0.151

1302 5 13 0.300 762 6 13 0.175 467 7 13 0.0992 348 8 13 0.0682 453 0 14 0.0953 521 1 14 0.103 137 2 14 0.0393 533 3 14 0.0996 651 4 14 0.127 625 5 14 0.150 566 6 14 0.123 455 7 14 0.0904 341 8 14 0.0650 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4