944 0 1 0.371

1325 1 1 0.406 436 2 1 0.185 627 3 1 0.175

1037 4 1 0.281 435 5 1 0.0994 312 6 1 0.0664 246 7 1 0.0560

1224 8 1 0.299 813 0 2 0.260

1036 1 2 0.270 392 2 2 0.151 455 3 2 0.103 515 4 2 0.117 393 5 2 0.0869 294 6 2 0.0620 290 7 2 0.163

1966 8 2 0.452 854 0 3 0.246

1032 1 3 0.263 369 2 3 0.138 516 3 3 0.133 454 4 3 0.108 351 5 3 0.0770 281 6 3 0.0598

1492 7 3 0.283

1899 8 3 0.425 989 0 4 0.270

1210 1 4 0.321 331 2 4 0.137

1086 3 4 0.463 536 4 4 0.195 328 5 4 0.0712 287 6 4 0.0609

1497 7 4 0.286

1713 8 4 0.418 895 0 5 0.236 961 1 5 0.242 361 2 5 0.129 749 3 5 0.213 430 4 5 0.112 328 5 5 0.0747 296 6 5 0.0639

1411 7 5 0.275

1574 8 5 0.385 859 0 6 0.220 927 1 6 0.231 427 2 6 0.135 650 3 6 0.212 379 4 6 0.128 281 5 6 0.0939 231 6 6 0.0559

1227 7 6 0.248

1413 8 6 0.333 852 0 7 0.215 900 1 7 0.224 448 2 7 0.135 511 3 7 0.138 390 4 7 0.144 216 5 7 0.0731 316 6 7 0.0886 799 7 7 0.197

1219 8 7 0.267 833 0 8 0.210 880 1 8 0.219 750 2 8 0.174

1046 3 8 0.265 946 4 8 0.232 711 5 8 0.177 571 6 8 0.147 511 7 8 0.144 307 8 8 0.107 830 0 9 0.210 883 1 9 0.220 802 2 9 0.186

1338 3 9 0.321

1346 4 9 0.329

1127 5 9 0.276 976 6 9 0.238 764 7 9 0.188 501 8 9 0.130 813 0 10 0.206 865 1 10 0.216 831 2 10 0.205

1033 3 10 0.249

1012 4 10 0.253 985 5 10 0.244 841 6 10 0.208 839 7 10 0.207 805 8 10 0.198 794 0 11 0.203 847 1 11 0.211 853 2 11 0.217 790 3 11 0.201 815 4 11 0.203 880 5 11 0.218 849 6 11 0.212 765 7 11 0.190 720 8 11 0.179 772 0 12 0.202 809 1 12 0.198 709 2 12 0.171 697 3 12 0.174 757 4 12 0.186 789 5 12 0.195 799 6 12 0.199 722 7 12 0.179 663 8 12 0.166 737 0 13 0.200 794 1 13 0.193 628 2 13 0.149 707 3 13 0.178 757 4 13 0.188 718 5 13 0.181 765 6 13 0.190 768 7 13 0.192 694 8 13 0.173 666 0 14 0.193 766 1 14 0.188 659 2 14 0.158 672 3 14 0.171 746 4 14 0.187 671 5 14 0.177 714 6 14 0.185 726 7 14 0.182 685 8 14 0.172 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4