124 0 1 0.0445 184 1 1 0.0465 158 2 1 0.0336 166 3 1 0.0339 173 4 1 0.0357 180 5 1 0.0370 240 6 1 0.0718 157 7 1 0.0448 4 8 1 0.00464 178 0 2 0.0540 182 1 2 0.0426 161 2 2 0.0333 168 3 2 0.0345 170 4 2 0.0349 174 5 2 0.0361 166 6 2 0.0346 112 7 2 0.0286 6 8 2 0.00412 193 0 3 0.0535 159 1 3 0.0348 164 2 3 0.0349 180 3 3 0.0377 177 4 3 0.0373 169 5 3 0.0359 150 6 3 0.0319 136 7 3 0.0403 8 8 3 0.00489 183 0 4 0.0473 156 1 4 0.0335 181 2 4 0.0389 211 3 4 0.0452 200 4 4 0.0423 175 5 4 0.0370 152 6 4 0.0328 273 7 4 0.250 9 8 4 0.00486 63 0 5 0.0218 147 1 5 0.0320 229 2 5 0.0560 341 3 5 0.0850 245 4 5 0.0534 183 5 5 0.0395 152 6 5 0.0406 141 7 5 0.0442 6 8 5 0.00423 33 0 6 0.0115 55 1 6 0.0171 247 2 6 0.0946

1343 3 6 0.520 326 4 6 0.0807 217 5 6 0.0748 179 6 6 0.0773 107 7 6 0.0450 8 8 6 0.00478 25 0 7 0.00855 54 1 7 0.0164 249 2 7 0.116

2649 3 7 0.803 597 4 7 0.259 259 5 7 0.0791 68 6 7 0.0589 37 7 7 0.0218 11 8 7 0.00529 24 0 8 0.00847 71 1 8 0.0210 191 2 8 0.0534 743 3 8 0.222 693 4 8 0.238 144 5 8 0.0560 24 6 8 0.0114 20 7 8 0.00653 13 8 8 0.00547 23 0 9 0.00793 92 1 9 0.0313 174 2 9 0.0569 407 3 9 0.129 839 4 9 0.312 127 5 9 0.109 24 6 9 0.00689 32 7 9 0.00828 22 8 9 0.00694 21 0 10 0.00935 51 1 10 0.0176 121 2 10 0.0470 291 3 10 0.162 231 4 10 0.111 68 5 10 0.0237 33 6 10 0.00930 43 7 10 0.0116 16 8 10 0.00570 30 0 11 0.00980 63 1 11 0.0177 100 2 11 0.0270 151 3 11 0.0389 97 4 11 0.0253 33 5 11 0.00935 43 6 11 0.0107 40 7 11 0.0107 15 8 11 0.00600 58 0 12 0.0176 85 1 12 0.0232 87 2 12 0.0233 91 3 12 0.0244 70 4 12 0.0186 39 5 12 0.0103 41 6 12 0.0105 29 7 12 0.00862 7 8 12 0.00413 38 0 13 0.0116 56 1 13 0.0151 66 2 13 0.0183 69 3 13 0.0188 65 4 13 0.0172 35 5 13 0.00948 29 6 13 0.00846 19 7 13 0.00716 10 8 13 0.00510 37 0 14 0.0119 45 1 14 0.0124 50 2 14 0.0140 52 3 14 0.0141 37 4 14 0.0103 25 5 14 0.00726 22 6 14 0.00682 10 7 14 0.00442 8 8 14 0.00403 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4