223 0 1 3.29 74 1 1 0.330 43 2 1 0.180 34 3 1 0.145 31 4 1 0.134 31 5 1 0.132 33 6 1 0.136 33 7 1 0.139 34 8 1 0.149 24 9 1 0.153 249 0 2 1.97 74 1 2 0.305 45 2 2 0.177 35 3 2 0.144 33 4 2 0.135 33 5 2 0.132 33 6 2 0.132 34 7 2 0.138 40 8 2 0.163 37 9 2 0.169 140 0 3 0.635 71 1 3 0.289 42 2 3 0.170 33 3 3 0.136 29 4 3 0.122 30 5 3 0.127 31 6 3 0.125 36 7 3 0.141 44 8 3 0.171 46 9 3 0.186 120 0 4 0.513 68 1 4 0.272 41 2 4 0.165 34 3 4 0.138 32 4 4 0.131 33 5 4 0.126 34 6 4 0.133 42 7 4 0.161 43 8 4 0.167 48 9 4 0.188 112 0 5 0.491 52 1 5 0.211 38 2 5 0.153 35 3 5 0.144 37 4 5 0.147 32 5 5 0.128 34 6 5 0.137 46 7 5 0.178 42 8 5 0.164 64 9 5 0.258 55 0 6 0.248 41 1 6 0.169 36 2 6 0.145 48 3 6 0.216 73 4 6 0.950 34 5 6 0.134 36 6 6 0.150 126 7 6 2.49 55 8 6 0.318 188 9 6 5.86 36 0 7 0.171 37 1 7 0.168 31 2 7 0.134 47 3 7 0.212 90 4 7 0.727 39 5 7 0.154 38 6 7 0.156 193 7 7 3.54 54 8 7 0.427

3715 9 7 16.3 30 0 8 0.143 44 1 8 0.227 24 2 8 0.109 37 3 8 0.165 68 4 8 0.405 62 5 8 0.476 43 6 8 0.167 109 7 8 2.48 75 8 8 0.448

2410 9 8 9.78 40 0 9 0.206 58 1 9 0.306 50 2 9 0.472 56 3 9 0.235 58 4 9 0.260 95 5 9 0.792 105 6 9 1.19 198 7 9 2.74 934 8 9 2.82

1521 9 9 6.09 259 0 10 1.98 225 1 10 1.59 87 2 10 1.01 116 3 10 1.16 102 4 10 0.802 132 5 10 0.754 879 6 10 4.87 223 7 10 2.08 876 8 10 2.61

1242 9 10 5.02 113 0 11 0.584 94 1 11 0.405 86 2 11 0.376 366 3 11 2.64 704 4 11 3.64 346 5 11 1.69 656 6 11 4.95 347 7 11 1.33 467 8 11 1.63

1021 9 11 3.59 306 0 12 1.38 115 1 12 0.505 65 2 12 0.286 241 3 12 1.65 301 4 12 2.22 222 5 12 0.812 938 6 12 4.33 286 7 12 0.979 295 8 12 1.07 687 9 12 2.44 315 0 13 1.44 105 1 13 0.484 91 2 13 0.462 207 3 13 0.971 401 4 13 1.88 157 5 13 0.604 286 6 13 1.10 314 7 13 1.00 268 8 13 0.900 487 9 13 1.81 421 0 14 2.02 240 1 14 1.02 120 2 14 0.528 163 3 14 0.672 207 4 14 0.890 129 5 14 0.520 206 6 14 0.785 245 7 14 0.836 225 8 14 0.809 411 9 14 1.68