0 0 1 0.239 0 1 1 0.182 0 2 1 0.208 0 3 1 0.181 0 4 1 0.156 0 5 1 0.155 0 6 1 0.175 4 7 1 1.07 15 8 1 1.79 3 9 1 1.34 0 0 2 0.147 0 1 2 0.191 0 2 2 0.162 0 3 2 0.196 0 4 2 0.252 0 5 2 0.201 0 6 2 0.197 6 7 2 1.24 19 8 2 1.91 9 9 2 1.62 0 0 3 0.158 0 1 3 0.123 0 2 3 0.0889 0 3 3 0.0865 0 4 3 0.0842 0 5 3 0.0977 0 6 3 0.149 5 7 3 1.09 18 8 3 1.81 8 9 3 1.35 0 0 4 0.149 0 1 4 0.106 0 2 4 0.141 0 3 4 0.146 0 4 4 0.173 0 5 4 0.144 0 6 4 0.164 3 7 4 1.11 19 8 4 1.78 9 9 4 1.21 0 0 5 0.131 0 1 5 0.108 0 2 5 0.133 0 3 5 0.149 0 4 5 0.191 0 5 5 0.173 0 6 5 0.161 2 7 5 0.995 21 8 5 1.79 9 9 5 1.17 0 0 6 0.209 1 1 6 5.02 0 2 6 3.46 0 3 6 0.331 0 4 6 0.424 0 5 6 0.474 0 6 6 0.378 5 7 6 1.02 28 8 6 2.17 11 9 6 1.29 0 0 7 0.102 14 1 7 15.3 0 2 7 3.27 27 3 7 22.1 564 4 7 63.7

1056 5 7 85.2

1479 6 7 92.2 30 7 7 17.2 15 8 7 1.57 4 9 7 1.02 0 0 8 0.0562 5 1 8 10.7 0 2 8 0.0674 149 3 8 17.9 353 4 8 32.1 18 5 8 10.9 482 6 8 39.0 33 7 8 7.77 12 8 8 1.49 5 9 8 7.39 0 0 9 2.48 8 1 9 6.27 5 2 9 1.99 105 3 9 11.9 123 4 9 11.3 8 5 9 8.97 68 6 9 8.59 22 7 9 3.10 5 8 9 1.91 0 9 9 0.721 45 0 10 54.5 17 1 10 5.02 47 2 10 3.12 87 3 10 6.50 95 4 10 14.2 109 5 10 31.4 72 6 10 12.3 5 7 10 1.20 0 8 10 0.400 0 9 10 0.369 41 0 11 28.8 7 1 11 1.07 24 2 11 1.88 60 3 11 4.10 45 4 11 6.60 32 5 11 4.43 20 6 11 7.90 0 7 11 0.468 0 8 11 0.303 0 9 11 0.712 67 0 12 8.21 7 1 12 0.954 15 2 12 1.36 43 3 12 2.77 123 4 12 7.80 234 5 12 11.9 72 6 12 5.90 0 7 12 0.587 0 8 12 0.313 10 9 12 1.43 25 0 13 3.83 8 1 13 0.838 5 2 13 0.821 26 3 13 1.81 44 4 13 3.46 50 5 13 4.02 111 6 13 6.81 11 7 13 1.53 0 8 13 0.672 0 9 13 0.536 5 0 14 0.888 6 1 14 0.754 3 2 14 0.692 19 3 14 1.57 30 4 14 2.06 42 5 14 2.97 115 6 14 10.1 16 7 14 2.67 0 8 14 0.659 0 9 14 2.96