27 0 1 0.183 42 1 1 0.192 41 2 1 0.167 40 3 1 0.164 42 4 1 0.168 43 5 1 0.172 46 6 1 0.180 82 7 1 0.845 479 8 1 2.21 351 9 1 1.73 34 0 2 0.184 42 1 2 0.178 40 2 2 0.163 42 3 2 0.166 44 4 2 0.174 46 5 2 0.181 46 6 2 0.177 86 7 2 0.886 564 8 2 2.40 395 9 2 1.88 38 0 3 0.188 38 1 3 0.157 40 2 3 0.155 42 3 3 0.163 44 4 3 0.175 47 5 3 0.182 45 6 3 0.178 79 7 3 0.626 649 8 3 2.52 389 9 3 1.67 42 0 4 0.192 38 1 4 0.159 41 2 4 0.164 45 3 4 0.177 50 4 4 0.195 52 5 4 0.205 52 6 4 0.196 77 7 4 0.533 671 8 4 2.56 410 9 4 1.60 41 0 5 0.179 42 1 5 0.167 44 2 5 0.173 53 3 5 0.201 62 4 5 0.231 63 5 5 0.234 60 6 5 0.228 75 7 5 0.430 645 8 5 2.37 437 9 5 1.66 38 0 6 0.163 54 1 6 0.493 57 2 6 0.389 66 3 6 0.257 91 4 6 0.350 102 5 6 0.387 101 6 6 0.391 85 7 6 0.452 760 8 6 2.63 400 9 6 1.63 35 0 7 0.150 141 1 7 2.32 97 2 7 1.63 105 3 7 2.74 514 4 7 6.41

1565 5 7 9.63

1289 6 7 2.89 350 7 7 8.02 504 8 7 2.06 293 9 7 1.40 38 0 8 0.161 90 1 8 1.61 78 2 8 1.29 140 3 8 6.60

12340 4 8 23.9 860 5 8 8.36

12809 6 8 9.81

2656 7 8 13.3 379 8 8 1.74 320 9 8 1.70 60 0 9 0.327 104 1 9 2.19 98 2 9 1.66

1074 3 9 6.52

3989 4 9 14.8 229 5 9 1.36 217 6 9 7.79

1218 7 9 4.80 222 8 9 1.20 285 9 9 1.72 438 0 10 3.16 201 1 10 2.75 949 2 10 3.03

1358 3 10 5.67

1700 4 10 6.75

1489 5 10 8.09

1253 6 10 6.84 433 7 10 2.98 141 8 10 0.619 137 9 10 0.755 286 0 11 2.30 210 1 11 2.03 439 2 11 1.72

1084 3 11 4.01 98 4 11 2.15

1036 5 11 7.29 598 6 11 4.14 153 7 11 0.691 98 8 11 0.404 77 9 11 0.365 285 0 12 2.62 345 1 12 1.69 369 2 12 1.35 866 3 12 2.88 212 4 12 2.52

2538 5 12 9.28

1370 6 12 6.99 175 7 12 0.894 93 8 12 0.390 265 9 12 1.18 239 0 13 1.85 294 1 13 1.25 257 2 13 0.865 484 3 13 1.75 583 4 13 2.36 974 5 13 6.45

2039 6 13 7.17 368 7 13 2.30 139 8 13 0.562 149 9 13 0.745 142 0 14 0.619 250 1 14 0.845 235 2 14 0.802 382 3 14 1.44 620 4 14 2.14 753 5 14 2.60

1829 6 14 7.67 733 7 14 3.30 161 8 14 0.630 178 9 14 0.915