294 0 1 5.80 166 1 1 3.46 101 2 1 2.33 140 3 1 2.29 90 4 1 2.30 136 5 1 2.41 226 6 1 2.63 745 7 1 5.60 176 8 1 0.784 178 9 1 1.29 304 0 2 1.60 144 1 2 1.78 71 2 2 0.400 58 3 2 0.242 55 4 2 0.213 71 5 2 0.268 240 6 2 2.55 223 7 2 2.31 247 8 2 1.37 699 9 2 3.01 301 0 3 1.22 334 1 3 1.07 155 2 3 0.717 52 3 3 0.454 52 4 3 0.198 70 5 3 0.272 365 6 3 2.67 224 7 3 1.37 324 8 3 1.80 775 9 3 3.10 366 0 4 1.28 366 1 4 1.37 173 2 4 1.06 84 3 4 1.77 62 4 4 0.233 86 5 4 0.388 513 6 4 3.28 619 7 4 4.08 653 8 4 2.41 603 9 4 2.33 322 0 5 1.28 457 1 5 2.48 536 2 5 3.23 198 3 5 3.18 122 4 5 2.25 223 5 5 2.62 322 6 5 1.94 570 7 5 3.19 533 8 5 2.05 467 9 5 1.77 381 0 6 1.76 323 1 6 1.63 192 2 6 1.57 170 3 6 1.97 107 4 6 1.75 521 5 6 2.41 343 6 6 1.82 461 7 6 2.27 407 8 6 1.56 375 9 6 1.41 199 0 7 0.819 180 1 7 0.930 218 2 7 1.70 318 3 7 3.40 295 4 7 4.12 205 5 7 1.79 118 6 7 1.70 308 7 7 1.43 337 8 7 1.29 338 9 7 1.28 154 0 8 0.632 128 1 8 0.506 327 2 8 2.36 277 3 8 3.95 164 4 8 3.70 164 5 8 1.11 99 6 8 0.397 248 7 8 1.15 288 8 8 1.11 287 9 8 1.11 135 0 9 0.661 67 1 9 0.295 108 2 9 0.586 82 3 9 1.32 98 4 9 0.709 132 5 9 0.705 100 6 9 0.410 137 7 9 0.864 169 8 9 1.30 100 9 9 0.472 102 0 10 0.457 75 1 10 0.323 181 2 10 0.758 175 3 10 0.946 181 4 10 0.673 105 5 10 0.447 109 6 10 0.435 189 7 10 1.34 734 8 10 6.30 265 9 10 1.08 242 0 11 0.897 201 1 11 0.733 225 2 11 0.843 199 3 11 0.909 183 4 11 0.676 151 5 11 0.673 151 6 11 1.15 554 7 11 3.58 605 8 11 2.99 468 9 11 1.79 192 0 12 0.763 195 1 12 0.712 230 2 12 0.830 212 3 12 0.781 190 4 12 0.709 221 5 12 0.924

1114 6 12 5.22

1051 7 12 5.28 668 8 12 4.24 543 9 12 2.13 192 0 13 0.816 218 1 13 0.797 223 2 13 0.810 220 3 13 0.810 274 4 13 1.04 263 5 13 0.928

1228 6 13 5.84 940 7 13 5.46 400 8 13 1.59 363 9 13 1.52 184 0 14 0.832 195 1 14 0.743 200 2 14 0.723 191 3 14 0.728 209 4 14 0.758 240 5 14 1.33 741 6 14 5.66

1093 7 14 4.86 449 8 14 1.62 307 9 14 1.22