40 0 1 0.272 46 1 1 0.206 47 2 1 0.186 47 3 1 0.187 52 4 1 0.200 73 5 1 0.426

3772 6 1 14.7

2173 7 1 7.93 394 8 1 2.42 279 9 1 1.41 53 0 2 0.296 52 1 2 0.210 52 2 2 0.196 52 3 2 0.196 56 4 2 0.212 76 5 2 0.443

4502 6 2 16.3

3574 7 2 13.9 547 8 2 3.79 444 9 2 2.35 92 0 3 0.509 54 1 3 0.207 52 2 3 0.201 51 3 3 0.201 53 4 3 0.208 80 5 3 0.484

5351 6 3 12.4

15966 7 3 31.9

16059 8 3 28.8

3117 9 3 14.2 106 0 4 0.508 56 1 4 0.221 56 2 4 0.220 57 3 4 0.219 60 4 4 0.229 89 5 4 0.545

5207 6 4 14.9

5279 7 4 16.7

1362 8 4 9.58 553 9 4 4.83 84 0 5 0.372 63 1 5 0.239 62 2 5 0.237 60 3 5 0.228 64 4 5 0.233 89 5 5 0.689

4837 6 5 16.8

3540 7 5 11.4 437 8 5 1.84 395 9 5 1.78 81 0 6 0.367 77 1 6 0.288 76 2 6 0.285 71 3 6 0.263 68 4 6 0.253 91 5 6 1.15 879 6 6 6.77 546 7 6 4.61 441 8 6 1.46 511 9 6 1.91 109 0 7 0.472 98 1 7 0.363 94 2 7 0.346 79 3 7 0.298 72 4 7 0.265 100 5 7 1.22

1433 6 7 5.09 898 7 7 3.93

1483 8 7 8.19

6526 9 7 12.7 159 0 8 0.620 190 1 8 1.14 188 2 8 1.39 104 3 8 0.389 90 4 8 0.321 123 5 8 1.09

1629 6 8 7.71 670 7 8 4.12 882 8 8 5.68 953 9 8 6.16 239 0 9 1.08

1636 1 9 8.64 456 2 9 2.73 357 3 9 3.04 105 4 9 0.477 186 5 9 2.21 925 6 9 6.62 917 7 9 6.62 280 8 9 1.71 481 9 9 1.85 767 0 10 9.73

1106 1 10 8.88 631 2 10 5.47 426 3 10 2.73 353 4 10 2.30 617 5 10 4.06

1872 6 10 9.79 966 7 10 8.16 166 8 10 1.09 633 9 10 2.81

2230 0 11 11.5

2955 1 11 11.6

1345 2 11 7.73 278 3 11 1.65 545 4 11 4.13 629 5 11 3.47

1016 6 11 6.60 455 7 11 2.29 94 8 11 0.403 595 9 11 2.44 292 0 12 1.51 287 1 12 1.52 635 2 12 4.55 145 3 12 1.12 239 4 12 1.25 152 5 12 0.856 185 6 12 1.65 352 7 12 1.29 78 8 12 0.295 521 9 12 1.98 207 0 13 0.889 235 1 13 1.49 795 2 13 3.10 419 3 13 1.59 363 4 13 1.69 386 5 13 1.83 114 6 13 0.500 264 7 13 1.06 62 8 13 0.241 189 9 13 1.09 247 0 14 1.21 373 1 14 4.82

2219 2 14 7.97 445 3 14 1.70 319 4 14 1.12 333 5 14 1.46 256 6 14 0.883 336 7 14 1.22 169 8 14 0.638 98 9 14 0.636