295 0 1 1.68 330 1 1 1.28 200 2 1 1.08 37 3 1 0.153 37 4 1 0.153 38 5 1 0.153 41 6 1 0.164 41 7 1 0.160 191 8 1 1.21 433 9 1 2.03 580 0 2 3.00 334 1 2 1.26 233 2 2 0.850 42 3 2 0.162 42 4 2 0.166 45 5 2 0.170 45 6 2 0.171 49 7 2 0.298 463 8 2 1.92 535 9 2 2.06 724 0 3 4.78 394 1 3 1.46 247 2 3 0.853 46 3 3 0.176 50 4 3 0.258 53 5 3 0.275 65 6 3 0.968 102 7 3 0.859 578 8 3 3.70 668 9 3 2.82 405 0 4 2.35 416 1 4 2.01 334 2 4 3.10 104 3 4 2.43 108 4 4 2.24 98 5 4 2.47 87 6 4 1.79 266 7 4 1.54 489 8 4 1.83 945 9 4 6.54 439 0 5 1.64 321 1 5 1.55 296 2 5 1.34 138 3 5 0.796 74 4 5 0.413 74 5 5 1.07 58 6 5 0.222 255 7 5 1.11 573 8 5 2.05

2049 9 5 9.85 483 0 6 2.32 632 1 6 4.70 323 2 6 1.92 451 3 6 2.41 215 4 6 2.49 147 5 6 2.67 116 6 6 2.08 401 7 6 2.50 611 8 6 2.73

1088 9 6 6.01 513 0 7 3.64 415 1 7 2.53 211 2 7 1.13 468 3 7 2.08 360 4 7 2.09 248 5 7 3.06 295 6 7 1.91 345 7 7 1.81 739 8 7 3.91 865 9 7 4.36 550 0 8 4.04

1191 1 8 4.11 463 2 8 2.45 434 3 8 1.74 329 4 8 1.73 812 5 8 7.84

2484 6 8 11.1 907 7 8 6.61 604 8 8 2.97 828 9 8 4.77 225 0 9 1.23 324 1 9 1.65 388 2 9 2.15 104 3 9 0.603 155 4 9 1.52 183 5 9 1.83 239 6 9 1.70 311 7 9 2.46 150 8 9 1.23 813 9 9 3.92 531 0 10 1.82 382 1 10 1.21 245 2 10 0.834 216 3 10 0.858 206 4 10 0.785 362 5 10 1.64 455 6 10 2.04 413 7 10 1.81 134 8 10 0.788 848 9 10 3.00 576 0 11 1.89 444 1 11 1.52 218 2 11 0.812 208 3 11 0.759 180 4 11 0.686 375 5 11 1.96 613 6 11 2.47 376 7 11 1.56 405 8 11 1.60

1300 9 11 5.71 452 0 12 1.59 355 1 12 1.21 197 2 12 0.716 176 3 12 0.637 166 4 12 0.631 317 5 12 1.51 406 6 12 1.72 303 7 12 1.25

1325 8 12 3.64

5391 9 12 16.6 476 0 13 1.90 329 1 13 1.15 200 2 13 0.737 177 3 13 0.648 166 4 13 0.614 238 5 13 1.06 384 6 13 1.61 469 7 13 1.75 743 8 13 3.04

2929 9 13 14.1 400 0 14 1.58 318 1 14 1.13 201 2 14 0.754 164 3 14 0.615 150 4 14 0.576 258 5 14 1.19 583 6 14 2.10 435 7 14 1.60 659 8 14 2.40

1083 9 14 5.92