17 0 1 0.141 27 1 1 0.133 27 2 1 0.122 30 3 1 0.135 44 4 1 0.197 33 5 1 0.140 38 6 1 0.155 41 7 1 0.167 56 8 1 0.240 55 9 1 0.296 26 0 2 0.151 33 1 2 0.141 33 2 2 0.138 43 3 2 0.190 42 4 2 0.183 41 5 2 0.162 48 6 2 0.182 58 7 2 0.228 102 8 2 0.391 77 9 2 0.337 31 0 3 0.153 34 1 3 0.140 36 2 3 0.158 39 3 3 0.161 40 4 3 0.170 43 5 3 0.167 53 6 3 0.207 141 7 3 0.637 221 8 3 0.902 87 9 3 0.350 33 0 4 0.157 34 1 4 0.141 36 2 4 0.143 37 3 4 0.145 50 4 4 0.206 47 5 4 0.175 64 6 4 0.245 514 7 4 3.94 350 8 4 2.75 74 9 4 0.290 34 0 5 0.151 36 1 5 0.144 38 2 5 0.150 40 3 5 0.156 55 4 5 0.223 50 5 5 0.190 74 6 5 0.282 325 7 5 2.26 215 8 5 1.18 75 9 5 0.284 41 0 6 0.187 43 1 6 0.163 44 2 6 0.166 46 3 6 0.174 58 4 6 0.228 56 5 6 0.206 75 6 6 0.277 135 7 6 0.818 129 8 6 0.743 85 9 6 0.322 48 0 7 0.229 48 1 7 0.257 46 2 7 0.171 48 3 7 0.177 61 4 7 0.245 65 5 7 0.243 74 6 7 0.272 100 7 7 0.376 111 8 7 0.435 95 9 7 0.457 61 0 8 0.271 53 1 8 0.218 48 2 8 0.181 56 3 8 0.205 73 4 8 0.329 109 5 8 0.907 96 6 8 0.350 95 7 8 0.365 101 8 8 0.358 94 9 8 0.386 151 0 9 1.17 71 1 9 0.542 65 2 9 0.247 78 3 9 0.281 102 4 9 0.539 108 5 9 0.397 99 6 9 0.369 108 7 9 0.445 117 8 9 0.468 118 9 9 0.475 233 0 10 2.39 122 1 10 0.934 96 2 10 0.392 127 3 10 0.729 139 4 10 0.623 123 5 10 0.435 113 6 10 0.820 127 7 10 0.472 251 8 10 1.56 748 9 10 6.68 245 0 11 2.66 248 1 11 2.47 214 2 11 1.44 476 3 11 4.05 220 4 11 2.52 566 5 11 1.78 148 6 11 1.20 168 7 11 1.43 500 8 11 3.60

1127 9 11 7.33 189 0 12 1.56 180 1 12 0.981 181 2 12 1.63

1278 3 12 7.12 368 4 12 3.36 322 5 12 2.34 207 6 12 1.77 162 7 12 0.785 186 8 12 1.07

1007 9 12 4.40 169 0 13 1.72 141 1 13 0.827 86 2 13 0.400 243 3 13 1.16 495 4 13 5.05 630 5 13 3.83 228 6 13 4.99 164 7 13 0.767 292 8 13 1.38 853 9 13 5.40 116 0 14 0.686 77 1 14 0.402 50 2 14 0.192 100 3 14 0.379 208 4 14 1.85 271 5 14 3.61 136 6 14 3.19 148 7 14 0.828 321 8 14 1.49 461 9 14 1.62