22 0 1 0.167 37 1 1 0.169 38 2 1 0.158 36 3 1 0.153 35 4 1 0.149 35 5 1 0.144 35 6 1 0.145 41 7 1 0.171 784 8 1 1.85 773 9 1 2.62 32 0 2 0.175 43 1 2 0.180 42 2 2 0.170 43 3 2 0.170 41 4 2 0.165 40 5 2 0.159 38 6 2 0.153 57 7 2 0.216

1072 8 2 3.50

1033 9 2 5.73 41 0 3 0.196 49 1 3 0.192 44 2 3 0.175 47 3 3 0.183 48 4 3 0.434 42 5 3 0.168 40 6 3 0.160 79 7 3 0.386 868 8 3 2.68

2227 9 3 8.72 50 0 4 0.217 53 1 4 0.208 38 2 4 0.160 56 3 4 0.518 69 4 4 1.23 51 5 4 0.192 48 6 4 0.190 117 7 4 0.634 322 8 4 1.11

1984 9 4 5.15 58 0 5 0.229 56 1 5 0.240 28 2 5 0.120 59 3 5 1.11 88 4 5 1.05 56 5 5 0.205 59 6 5 0.221 136 7 5 0.831 343 8 5 1.67

1561 9 5 4.41 28 0 6 0.172 37 1 6 0.244 20 2 6 0.0977 57 3 6 0.596 84 4 6 0.885 66 5 6 0.241 72 6 6 0.279 119 7 6 0.963 385 8 6 1.13 385 9 6 1.15 17 0 7 0.0892 27 1 7 0.204 23 2 7 0.112 85 3 7 0.689 101 4 7 0.724 105 5 7 0.909 140 6 7 2.32 186 7 7 1.40 368 8 7 1.09 311 9 7 0.928 65 0 8 0.779 43 1 8 0.325 43 2 8 0.464 276 3 8 1.84 539 4 8 2.51 386 5 8 1.76 170 6 8 3.26 258 7 8 1.13 373 8 8 1.11 320 9 8 0.983 586 0 9 4.02 137 1 9 0.825 65 2 9 0.687 90 3 9 1.29 223 4 9 1.89 250 5 9 1.97 277 6 9 1.97 251 7 9 1.02 363 8 9 1.15 311 9 9 0.922 450 0 10 1.52 80 1 10 1.01 54 2 10 0.251 132 3 10 0.821 256 4 10 1.67 313 5 10 2.31 351 6 10 1.56 104 7 10 0.487 339 8 10 1.39 338 9 10 1.14 456 0 11 1.47 115 1 11 1.10 94 2 11 0.386 203 3 11 1.02 219 4 11 1.30 312 5 11 1.54 254 6 11 1.70 75 7 11 0.314 130 8 11 0.671 705 9 11 2.67 52 0 12 0.506 67 1 12 0.716 39 2 12 0.142 99 3 12 0.981 120 4 12 0.700 182 5 12 1.52 247 6 12 0.982 70 7 12 0.302 79 8 12 0.346 875 9 12 5.52 73 0 13 0.347 55 1 13 0.230 43 2 13 0.157 82 3 13 0.423 160 4 13 0.748 359 5 13 4.53 276 6 13 1.23 75 7 13 0.344 63 8 13 0.262 304 9 13 1.50 70 0 14 0.300 59 1 14 0.211 73 2 14 0.251 104 3 14 0.352 239 4 14 0.784 498 5 14 1.83 180 6 14 0.667 80 7 14 0.319 55 8 14 0.234 75 9 14 0.386