90 0 1 0.0383 146 1 1 0.0655 310 2 1 0.256 258 3 1 0.136 166 4 1 0.0726 116 5 1 0.0495 84 6 1 0.0365 62 7 1 0.0271 100 0 2 0.0433 200 1 2 0.239 618 2 2 1.11

1540 3 2 1.06 358 4 2 0.193 170 5 2 0.0756 104 6 2 0.0449 70 7 2 0.0303 74 0 3 0.0316 132 1 3 0.0585 276 2 3 0.131 676 3 3 0.899

2130 4 3 1.45 344 5 3 0.182 150 6 3 0.0674 84 7 3 0.0364 62 0 4 0.0274 100 1 4 0.0440 212 2 4 0.185 282 3 4 0.126 658 4 4 1.13

2632 5 4 1.52 292 6 4 0.208 102 7 4 0.0442 56 0 5 0.0245 78 1 5 0.0337 124 2 5 0.0542 202 3 5 0.0898 608 4 5 0.488

12042 5 5 3.09 316 6 5 0.227 108 7 5 0.0470 44 0 6 0.0192 68 1 6 0.0291 58 2 6 0.0414 72 3 6 0.0371 134 4 6 0.102 148 5 6 0.618 70 6 6 0.0422 50 7 6 0.0265