116 0 1 0.0819 160 1 1 0.115 128 2 1 0.0868 108 3 1 0.0721 88 4 1 0.0578 68 5 1 0.0457 52 6 1 0.0348 40 7 1 0.0270 252 0 2 0.368 856 1 2 1.22 388 2 2 0.476 208 3 2 0.151 132 4 2 0.0882 96 5 2 0.0630 68 6 2 0.0470 48 7 2 0.0323 84 0 3 0.0606 200 1 3 0.173

1004 2 3 1.51 820 3 3 1.07 264 4 3 0.204 144 5 3 0.0989 88 6 3 0.0596 52 7 3 0.0348 48 0 4 0.0333 104 1 4 0.0858 180 2 4 0.130 448 3 4 1.01

1176 4 4 1.42 404 5 4 0.549 116 6 4 0.0807 44 7 4 0.0317 32 0 5 0.0217 64 1 5 0.0435 128 2 5 0.0862 308 3 5 0.393

2676 4 5 2.87

1812 5 5 2.87 140 6 5 0.0972 44 7 5 0.0309 28 0 6 0.0183 48 1 6 0.0326 96 2 6 0.0898 184 3 6 0.216

2584 4 6 2.80 364 5 6 0.902 72 6 6 0.0644 32 7 6 0.0237