25 0 1 0.485 28 1 1 0.491 29 2 1 0.457 35 3 1 0.545 33 4 1 0.521 39 5 1 0.606 43 6 1 0.661 48 7 1 0.768 52 8 1 0.829 60 9 1 0.939 68 10 1 1.07 81 11 1 1.31 100 12 1 1.61 139 13 1 2.18 209 14 1 3.29 340 15 1 5.35 636 16 1 10.3

1361 17 1 22.2

3315 18 1 56.7

6948 19 1 111 5095 20 1 87.8

2213 21 1 36.7

1007 22 1 16.3 472 23 1 7.69 255 24 1 4.06 152 25 1 2.40 96 26 1 1.57 68 27 1 1.06 49 28 1 0.774 35 29 1 0.567 25 30 1 0.403 21 31 1 0.326 33 0 2 0.726 116 1 2 1.88 116 2 2 2.01 46 3 2 0.949 45 4 2 0.711 50 5 2 0.798 58 6 2 0.935 63 7 2 1.03 70 8 2 1.11 74 9 2 1.20 81 10 2 1.31 90 11 2 1.46 111 12 2 1.77 152 13 2 2.42 220 14 2 3.55 351 15 2 5.64 631 16 2 10.2

1414 17 2 23.2

3679 18 2 64.0

16290 19 2 140 7379 20 2 105 2275 21 2 37.3 973 22 2 15.8 447 23 2 7.26 246 24 2 3.99 153 25 2 2.47 96 26 2 1.56 65 27 2 1.07 48 28 2 0.745 34 29 2 0.564 26 30 2 0.417 20 31 2 0.344 22 0 3 0.351 27 1 3 0.464 38 2 3 0.578 44 3 3 0.728 55 4 3 0.901 70 5 3 1.15 84 6 3 1.36 95 7 3 1.53 100 8 3 1.62 102 9 3 1.63 100 10 3 1.60 107 11 3 1.72 124 12 3 1.94 161 13 3 2.54 225 14 3 3.60 340 15 3 5.44 565 16 3 9.11

1086 17 3 17.7

2214 18 3 36.4

3466 19 3 59.0

2955 20 3 50.0

1640 21 3 27.1 777 22 3 12.7 406 23 3 6.64 241 24 3 3.89 151 25 3 2.42 95 26 3 1.55 69 27 3 1.10 46 28 3 0.735 35 29 3 0.570 27 30 3 0.448 20 31 3 0.339 29 0 4 0.475 29 1 4 0.469 37 2 4 0.633 50 3 4 0.808 67 4 4 1.10 100 5 4 1.62 137 6 4 2.22 164 7 4 2.62 168 8 4 2.71 151 9 4 2.39 131 10 4 2.10 131 11 4 2.08 136 12 4 2.16 162 13 4 2.61 213 14 4 3.38 299 15 4 4.76 443 16 4 7.10 701 17 4 11.4

1113 18 4 18.2

1454 19 4 24.0

1332 20 4 21.8 907 21 4 15.0 536 22 4 8.76 332 23 4 5.34 208 24 4 3.33 137 25 4 2.19 92 26 4 1.47 63 27 4 1.03 46 28 4 0.760 33 29 4 0.554 27 30 4 0.466 20 31 4 0.355 48 0 5 0.809 36 1 5 0.580 44 2 5 0.699 58 3 5 0.925 84 4 5 1.38 148 5 5 2.41 228 6 5 3.72 317 7 5 5.21 301 8 5 4.92 229 9 5 3.74 181 10 5 2.90 160 11 5 2.54 160 12 5 2.55 174 13 5 2.77 191 14 5 3.04 241 15 5 3.86 324 16 5 5.18 462 17 5 7.49 619 18 5 9.93 719 19 5 11.5 669 20 5 10.9 513 21 5 8.28 376 22 5 6.04 264 23 5 4.24 169 24 5 2.70 111 25 5 1.82 83 26 5 1.35 60 27 5 0.969 43 28 5 0.687 33 29 5 0.565 25 30 5 0.424 21 31 5 0.338 35 0 6 0.568 34 1 6 0.531 47 2 6 0.758 63 3 6 1.05 104 4 6 1.65 188 5 6 3.03 376 6 6 6.17 734 7 6 13.7 669 8 6 11.9 361 9 6 5.93 249 10 6 3.96 225 11 6 3.58 210 12 6 3.38 185 13 6 3.00 178 14 6 2.82 200 15 6 3.18 248 16 6 3.98 326 17 6 5.19 387 18 6 6.14 448 19 6 7.07 404 20 6 6.63 326 21 6 5.17 256 22 6 4.12 207 23 6 3.32 139 24 6 2.23 96 25 6 1.58 75 26 6 1.23 57 27 6 0.908 40 28 6 0.638 33 29 6 0.536 25 30 6 0.422 22 31 6 0.370 34 0 7 0.551 35 1 7 0.565 47 2 7 0.771 65 3 7 1.08 108 4 7 1.71 193 5 7 3.10 421 6 7 7.09

1723 7 7 40.5

1250 8 7 32.4 440 9 7 7.18 289 10 7 4.59 330 11 7 6.69 377 12 7 11.7 212 13 7 3.42 170 14 7 2.70 167 15 7 2.62 188 16 7 3.02 236 17 7 3.76 267 18 7 4.29 281 19 7 4.49 266 20 7 4.35 215 21 7 3.40 182 22 7 2.93 165 23 7 2.67 119 24 7 1.93 80 25 7 1.30 63 26 7 1.03 51 27 7 0.852 37 28 7 0.608 31 29 7 0.532 24 30 7 0.405 20 31 7 0.346 35 0 8 0.574 39 1 8 0.659 46 2 8 0.769 66 3 8 1.05 95 4 8 1.57 164 5 8 2.62 312 6 8 5.10 532 7 8 9.49 572 8 8 9.95 418 9 8 9.87 275 10 8 4.41 346 11 8 7.70 423 12 8 14.1 209 13 8 3.32 149 14 8 2.38 139 15 8 2.27 153 16 8 2.45 177 17 8 2.85 191 18 8 3.17 191 19 8 3.05 191 20 8 3.23 163 21 8 2.63 135 22 8 2.16 132 23 8 2.13 101 24 8 1.68 72 25 8 1.18 56 26 8 0.913 45 27 8 0.776 35 28 8 0.571 31 29 8 0.505 26 30 8 0.422 18 31 8 0.302 42 0 9 0.695 54 1 9 0.864 56 2 9 0.894 64 3 9 1.02 87 4 9 1.38 125 5 9 1.97 189 6 9 3.05 256 7 9 4.23 280 8 9 4.60 271 9 9 4.31 211 10 9 3.39 235 11 9 3.94 221 12 9 3.62 168 13 9 2.71 139 14 9 2.18 126 15 9 2.00 148 16 9 2.37 147 17 9 2.35 145 18 9 2.33 143 19 9 2.31 159 20 9 2.66 144 21 9 2.35 112 22 9 1.81 110 23 9 1.79 85 24 9 1.39 62 25 9 1.00 51 26 9 0.842 41 27 9 0.668 35 28 9 0.561 26 29 9 0.412 24 30 9 0.402 21 31 9 0.327 81 0 10 1.35 98 1 10 1.62 81 2 10 1.34 76 3 10 1.25 89 4 10 1.42 112 5 10 1.81 139 6 10 2.17 164 7 10 2.63 181 8 10 2.90 165 9 10 2.61 157 10 10 2.50 324 11 10 5.65 537 12 10 8.33 485 13 10 7.19 404 14 10 5.48 187 15 10 3.74 163 16 10 2.78 135 17 10 2.18 127 18 10 2.02 119 19 10 1.93 135 20 10 2.28 122 21 10 1.99 96 22 10 1.53 96 23 10 1.57 69 24 10 1.13 56 25 10 0.914 51 26 10 0.798 39 27 10 0.639 33 28 10 0.536 30 29 10 0.477 25 30 10 0.424 19 31 10 0.324 264 0 11 4.33 258 1 11 4.26 241 2 11 3.77 183 3 11 3.15 161 4 11 2.62 164 5 11 2.73 134 6 11 2.24 140 7 11 2.25 167 8 11 2.68 171 9 11 2.78 201 10 11 3.27 255 11 11 4.04 311 12 11 5.18 386 13 11 6.37 406 14 11 6.70 397 15 11 6.59 235 16 11 4.31 121 17 11 2.00 112 18 11 1.84 117 19 11 2.53 124 20 11 2.12 107 21 11 1.82 91 22 11 1.51 100 23 11 1.67 60 24 11 1.01 58 25 11 0.967 46 26 11 0.743 39 27 11 0.618 32 28 11 0.522 27 29 11 0.455 26 30 11 0.419 21 31 11 0.347 533 0 12 8.64 567 1 12 9.20 525 2 12 8.60 405 3 12 7.48 395 4 12 6.25 401 5 12 6.89 351 6 12 5.75 311 7 12 4.87 244 8 12 4.18 244 9 12 4.00 265 10 12 4.24 327 11 12 5.24 385 12 12 6.14 499 13 12 7.98 589 14 12 9.35 557 15 12 8.52 522 16 12 8.12 244 17 12 4.04 110 18 12 1.77 118 19 12 2.40 125 20 12 2.57 104 21 12 1.77 84 22 12 1.41 76 23 12 1.33 58 24 12 0.964 51 25 12 0.809 44 26 12 0.726 37 27 12 0.602 31 28 12 0.504 29 29 12 0.453 26 30 12 0.412 20 31 12 0.350 761 0 13 12.2 803 1 13 12.9 880 2 13 14.1 949 3 13 15.2 984 4 13 15.6

1056 5 13 15.8

1104 6 13 15.7 939 7 13 14.0 702 8 13 13.2 666 9 13 12.6 555 10 13 9.67 537 11 13 8.44 516 12 13 8.37 556 13 13 8.95 571 14 13 9.13 546 15 13 8.74 496 16 13 7.89 349 17 13 5.89 154 18 13 3.97 100 19 13 1.65 148 20 13 2.67 99 21 13 1.60 103 22 13 1.89 91 23 13 1.65 76 24 13 1.39 61 25 13 1.16 55 26 13 1.02 45 27 13 0.901 40 28 13 0.782 36 29 13 0.698 33 30 13 0.606 26 31 13 0.495 773 0 14 12.4 839 1 14 13.4 895 2 14 14.3 928 3 14 14.9 967 4 14 15.5

1011 5 14 16.0

1093 6 14 17.3

1189 7 14 18.9

1261 8 14 19.9

1331 9 14 21.1

1399 10 14 22.2

1467 11 14 23.4

1543 12 14 23.8

1560 13 14 23.3

1587 14 14 23.7

1571 15 14 23.1

1603 16 14 23.0

1632 17 14 22.8

1631 18 14 22.2

1579 19 14 21.5

1608 20 14 23.7

1420 21 14 20.8 977 22 14 13.1 239 23 14 9.41 180 24 14 8.02 165 25 14 8.23 140 26 14 4.66 117 27 14 3.46 107 28 14 2.45 101 29 14 2.45 104 30 14 2.18 84 31 14 1.49 772 0 15 12.3 835 1 15 13.3 863 2 15 13.7 859 3 15 13.6 883 4 15 14.1 963 5 15 15.5

1001 6 15 16.0

1020 7 15 16.3

1118 8 15 17.7

1107 9 15 17.3

1182 10 15 18.6

1233 11 15 19.7

1291 12 15 20.6

1335 13 15 21.1

1376 14 15 21.9

1440 15 15 23.0

1447 16 15 23.3

1444 17 15 23.0

1479 18 15 23.6

1469 19 15 23.4

1441 20 15 22.5

1497 21 15 23.4

1503 22 15 23.3

1506 23 15 23.8

1498 24 15 23.6

1486 25 15 23.6

1456 26 15 22.8

1432 27 15 22.6

1369 28 15 21.2

1283 29 15 18.9

1172 30 15 17.0

1067 31 15 15.3 749 0 16 11.9 794 1 16 12.6 846 2 16 13.4 869 3 16 13.7 881 4 16 14.1 925 5 16 14.8 985 6 16 15.7

1020 7 16 16.2

1088 8 16 17.3

1099 9 16 17.5

1067 10 16 16.8

1019 11 16 16.3

1063 12 16 16.7

1167 13 16 18.0

1179 14 16 18.5

1222 15 16 19.1

1253 16 16 19.7

1217 17 16 19.1

1180 18 16 18.5

1205 19 16 19.0

1206 20 16 18.8

1236 21 16 19.4

1228 22 16 19.4

1179 23 16 18.4

1118 24 16 17.6

1143 25 16 18.0

1083 26 16 17.1 993 27 16 15.8 971 28 16 15.6 963 29 16 15.5 957 30 16 15.4 894 31 16 14.3 731 0 17 11.6 743 1 17 11.7 810 2 17 12.9 856 3 17 13.7 863 4 17 13.8 892 5 17 14.3 928 6 17 14.7 972 7 17 15.4

1015 8 17 16.1

1052 9 17 16.7

1067 10 17 16.9

1068 11 17 16.9

1064 12 17 16.8

1093 13 17 16.9

1149 14 17 18.1

1124 15 17 17.4

1108 16 17 17.3

1109 17 17 17.2

1125 18 17 17.5

1142 19 17 17.9

1086 20 17 17.0

1071 21 17 16.8

1046 22 17 16.4 975 23 17 15.3

1001 24 17 15.7

1016 25 17 15.9

1055 26 17 16.7

1030 27 17 16.4 984 28 17 15.7 918 29 17 14.7 852 30 17 13.5 805 31 17 12.6 643 0 18 10.2 684 1 18 10.9 706 2 18 11.3 788 3 18 12.3 828 4 18 12.7 869 5 18 13.9 848 6 18 13.6 878 7 18 14.1 953 8 18 15.0 966 9 18 15.1

1017 10 18 16.2

1017 11 18 16.2

1021 12 18 16.2

1077 13 18 17.1

1043 14 18 16.5

1035 15 18 16.4

1057 16 18 16.7

1029 17 18 16.1

1007 18 18 15.5

1043 19 18 15.9

1061 20 18 16.7

1036 21 18 16.3

1014 22 18 16.0 969 23 18 15.2 914 24 18 14.5 918 25 18 14.2 911 26 18 13.9 869 27 18 13.9 837 28 18 13.3 790 29 18 12.6 771 30 18 12.3 733 31 18 11.7 631 0 19 9.85 696 1 19 11.1 762 2 19 12.2 760 3 19 11.8 788 4 19 12.2 805 5 19 12.5 813 6 19 12.8 869 7 19 13.8 869 8 19 13.7 912 9 19 14.4 912 10 19 14.4 966 11 19 15.4 961 12 19 15.3

1005 13 19 16.0

1023 14 19 16.3

1048 15 19 16.5

1076 16 19 17.1

1048 17 19 16.7

1027 18 19 16.4

1005 19 19 16.0 957 20 19 15.1 947 21 19 15.1 960 22 19 15.2 955 23 19 15.2 924 24 19 14.5 921 25 19 14.4 896 26 19 13.9 869 27 19 13.5 784 28 19 12.5 711 29 19 11.4 695 30 19 11.0 669 31 19 10.6 724 0 20 11.6 731 1 20 11.7 743 2 20 11.8 768 3 20 12.2 776 4 20 12.4 820 5 20 12.8 857 6 20 13.4 899 7 20 14.4 889 8 20 13.7 892 9 20 14.3 881 10 20 14.0 888 11 20 14.1 874 12 20 14.1 918 13 20 14.6 903 14 20 14.4 981 15 20 15.6 987 16 20 15.8 976 17 20 15.6 961 18 20 15.1 971 19 20 15.4 930 20 20 14.9 927 21 20 14.8 944 22 20 15.0 905 23 20 14.4 863 24 20 13.7 879 25 20 13.8 850 26 20 13.5 816 27 20 13.0 791 28 20 12.7 747 29 20 11.8 724 30 20 11.5 648 31 20 10.2 680 0 21 10.9 773 1 21 12.3 831 2 21 13.2 822 3 21 13.0 793 4 21 12.5 780 5 21 12.5 784 6 21 12.6 795 7 21 12.6 825 8 21 13.0 864 9 21 13.5 894 10 21 14.0 875 11 21 13.9 896 12 21 14.2 920 13 21 14.2 903 14 21 14.1 868 15 21 14.0 912 16 21 14.5 884 17 21 14.1 935 18 21 14.8 933 19 21 14.6 915 20 21 14.6 915 21 21 14.5 913 22 21 14.6 850 23 21 13.6 840 24 21 13.3 816 25 21 13.0 765 26 21 12.0 778 27 21 12.4 751 28 21 11.9 724 29 21 11.4 717 30 21 11.4 693 31 21 11.1 695 0 22 10.9 753 1 22 11.9 755 2 22 12.1 817 3 22 12.8 870 4 22 13.8 886 5 22 14.1 845 6 22 13.5 803 7 22 12.6 760 8 22 11.8 806 9 22 12.8 750 10 22 12.0 810 11 22 13.1 772 12 22 12.4 732 13 22 11.5 823 14 22 13.1 845 15 22 13.3 843 16 22 13.3 855 17 22 13.4 833 18 22 13.2 871 19 22 13.7 870 20 22 13.8 853 21 22 13.7 830 22 22 13.2 849 23 22 13.4 838 24 22 13.3 810 25 22 12.9 773 26 22 12.2 755 27 22 12.0 719 28 22 11.4 687 29 22 10.9 656 30 22 10.4 648 31 22 10.3 645 0 23 10.4 717 1 23 11.6 803 2 23 12.9 837 3 23 13.2 821 4 23 12.9 796 5 23 12.7 882 6 23 13.9 919 7 23 14.6 922 8 23 14.6 879 9 23 13.8 847 10 23 13.4 833 11 23 13.3 832 12 23 13.1 804 13 23 12.5 791 14 23 12.2 745 15 23 10.9 680 16 23 10.2 665 17 23 10.2 652 18 23 10.2 713 19 23 11.5 743 20 23 12.0 659 21 23 10.4 755 22 23 11.9 747 23 23 11.7 748 24 23 11.6 731 25 23 11.4 730 26 23 11.5 716 27 23 11.2 717 28 23 11.2 669 29 23 10.6 625 30 23 9.81 584 31 23 9.33 608 0 24 9.65 610 1 24 9.79 711 2 24 11.5 775 3 24 12.4 839 4 24 13.4 861 5 24 13.7 836 6 24 13.0 848 7 24 13.5 875 8 24 13.9 886 9 24 14.1 948 10 24 15.0 981 11 24 15.6 909 12 24 14.5 864 13 24 13.8 847 14 24 13.6 851 15 24 13.6 839 16 24 13.4 829 17 24 13.2 803 18 24 12.6 789 19 24 12.7 760 20 24 12.3 787 21 24 12.6 764 22 24 12.0 699 23 24 11.1 705 24 24 11.3 720 25 24 11.6 705 26 24 11.2 660 27 24 10.5 669 28 24 10.7 639 29 24 10.2 603 30 24 9.57 611 31 24 9.63