70 0 1 0.0106 63 1 1 0.00958 59 2 1 0.00910 57 3 1 0.00893 53 4 1 0.00842 46 5 1 0.00734 38 6 1 0.00608 30 7 1 0.00484 104 0 2 0.0158 101 1 2 0.0153 99 2 2 0.0151 97 3 2 0.0148 89 4 2 0.0136 72 5 2 0.0112 55 6 2 0.00881 44 7 2 0.00728 118 0 3 0.0596 131 1 3 0.0215 171 2 3 0.0374 172 3 3 0.0308 136 4 3 0.0215 108 5 3 0.0169 110 6 3 0.0176 109 7 3 0.0174 1244 0 4 0.243 536 1 4 0.158

1174 2 4 0.260

1012 3 4 0.223 277 4 4 0.125 231 5 4 0.205 968 6 4 0.339

1204 7 4 0.386 6629 0 5 1.03

11234 1 5 1.33

10995 2 5 1.37

14426 3 5 1.39

15761 4 5 1.54

13875 5 5 1.66

9751 6 5 1.55

6589 7 5 1.06 277 0 6 0.0899 575 1 6 0.410

4278 2 6 0.671

4471 3 6 0.745

4622 4 6 0.863

2458 5 6 0.592

1215 6 6 0.357 714 7 6 0.162