45 0 1 0.00282 91 1 1 0.00522 107 2 1 0.00606 117 3 1 0.0129 75 4 1 0.00493 75 5 1 0.00448 40 6 1 0.00233 23 7 1 0.00134 90 0 2 0.00548 109 1 2 0.00628 123 2 2 0.00702 580 3 2 0.0388 122 4 2 0.0121 81 5 2 0.00497 66 6 2 0.00391 64 7 2 0.00388 131 0 3 0.00809 137 1 3 0.00798 161 2 3 0.00937 264 3 3 0.0200 451 4 3 0.0378 167 5 3 0.0104 117 6 3 0.00750 94 7 3 0.00589 6343 0 4 0.329

2673 1 4 0.258 327 2 4 0.223 661 3 4 0.198

2482 4 4 0.207 637 5 4 0.106

2045 6 4 0.0962

1277 7 4 0.0713 2995 0 5 0.192

5993 1 5 0.348

3935 2 5 0.262

1239 3 5 0.128 719 4 5 0.0846

4051 5 5 0.239

2948 6 5 0.189

1412 7 5 0.0872 186 0 6 0.0189

1182 1 6 0.0852 700 2 6 0.0679 347 3 6 0.0226 455 4 6 0.0355

2631 5 6 0.240

2083 6 6 0.121 53 7 6 0.0133