4 0 1 0.00177 12 1 1 0.00502 20 2 1 0.0205 36 3 1 0.0486 8 4 1 0.00403 8 5 1 0.00301 4 6 1 0.00279 4 7 1 0.00144 12 0 2 0.00491 12 1 2 0.00576 12 2 2 0.00660 16 3 2 0.00700 20 4 2 0.0114 16 5 2 0.00990 8 6 2 0.00368 8 7 2 0.00388 12 0 3 0.00599 12 1 3 0.00593 12 2 3 0.00629 20 3 3 0.0115 32 4 3 0.0351 12 5 3 0.00649 12 6 3 0.00545 8 7 3 0.00383 840 0 4 0.388 176 1 4 0.372 56 2 4 0.254 88 3 4 0.203 244 4 4 0.202 96 5 4 0.0901 192 6 4 0.0799 108 7 4 0.0535 372 0 5 0.195 740 1 5 0.354 504 2 5 0.269 124 3 5 0.115 92 4 5 0.0750 308 5 5 0.154 212 6 5 0.0983 88 7 5 0.0420 28 0 6 0.0180 152 1 6 0.0868 88 2 6 0.0649 40 3 6 0.0197 60 4 6 0.0388 260 5 6 0.191 144 6 6 0.0619 8 7 6 0.00621