28 0 1 0.0205 28 1 1 0.0154 24 2 1 0.0141 24 3 1 0.0137 24 4 1 0.0131 20 5 1 0.0117 20 6 1 0.0105 12 7 1 0.00689 108 0 2 0.129 64 1 2 0.0642 48 2 2 0.0281 44 3 2 0.0247 40 4 2 0.0230 36 5 2 0.0200 32 6 2 0.0167 24 7 2 0.0123 112 0 3 0.132 64 1 3 0.124 80 2 3 0.140 96 3 3 0.113 60 4 3 0.0348 40 5 3 0.0240 32 6 3 0.0184 20 7 3 0.0110 136 0 4 0.232 104 1 4 0.162 164 2 4 0.585 712 3 4 0.811 888 4 4 0.942 888 5 4 0.778 700 6 4 0.473 308 7 4 0.182 64 0 5 0.0430 76 1 5 0.0509 68 2 5 0.0451 84 3 5 0.0583 100 4 5 0.0788 96 5 5 0.0742 100 6 5 0.0690 104 7 5 0.0684 28 0 6 0.0170 44 1 6 0.0276 48 2 6 0.0315 56 3 6 0.0362 56 4 6 0.0350 56 5 6 0.0362 56 6 6 0.0365 44 7 6 0.0274