210 0 1 0.0160 226 1 1 0.0172 233 2 1 0.0178 239 3 1 0.0183 246 4 1 0.0189 249 5 1 0.0192 240 6 1 0.0186 209 7 1 0.0162 212 0 2 0.0165 227 1 2 0.0176 240 2 2 0.0187 264 3 2 0.0207 298 4 2 0.0236 327 5 2 0.0261 328 6 2 0.0263 266 7 2 0.0213 214 0 3 0.0170 232 1 3 0.0183 254 2 3 0.0201 312 3 3 0.0251 437 4 3 0.0361 608 5 3 0.0507 619 6 3 0.0521 382 7 3 0.0320 154 0 4 0.0129 223 1 4 0.0172 265 2 4 0.0212 338 3 4 0.0273 637 4 4 0.0531

1517 5 4 0.160

1747 6 4 0.181 512 7 4 0.0462 181 0 5 0.0179 129 1 5 0.0136 93 2 5 0.00880 101 3 5 0.0100 132 4 5 0.0195 130 5 5 0.0572 150 6 5 0.0653 79 7 5 0.0101 276 0 6 0.0221 289 1 6 0.0236 286 2 6 0.0231 277 3 6 0.0217 266 4 6 0.0199 259 5 6 0.0191 248 6 6 0.0181 218 7 6 0.0161