49 0 1 0.116 62 1 1 0.146 73 2 1 0.173 79 3 1 0.189 80 4 1 0.191 74 5 1 0.175 66 6 1 0.156 55 7 1 0.131 51 0 2 0.121 69 1 2 0.165 91 2 2 0.215 109 3 2 0.257 110 4 2 0.261 99 5 2 0.236 82 6 2 0.198 64 7 2 0.154 49 0 3 0.119 73 1 3 0.176 114 2 3 0.274 172 3 3 0.429 183 4 3 0.464 142 5 3 0.342 112 6 3 0.267 80 7 3 0.195 52 0 4 0.126 81 1 4 0.193 148 2 4 0.500 311 3 4 0.788 465 4 4 1.46 245 5 4 0.724 159 6 4 0.393 92 7 4 0.225 20 0 5 0.0490 30 1 5 0.0760 43 2 5 0.160 251 3 5 0.629 280 4 5 0.828 416 5 5 1.25 231 6 5 0.711 106 7 5 0.249 14 0 6 0.0355 9 1 6 0.0242 10 2 6 0.0263 12 3 6 0.0332 12 4 6 0.0320 12 5 6 0.0344 15 6 6 0.0390 9 7 6 0.0260