199 0 1 0.111 249 1 1 0.140 294 2 1 0.166 321 3 1 0.181 324 4 1 0.183 297 5 1 0.167 267 6 1 0.150 219 7 1 0.123 211 0 2 0.119 286 1 2 0.162 372 2 2 0.212 440 3 2 0.252 443 4 2 0.253 397 5 2 0.227 338 6 2 0.192 264 7 2 0.150 205 0 3 0.116 300 1 3 0.172 463 2 3 0.270 711 3 3 0.443 732 4 3 0.464 564 5 3 0.329 444 6 3 0.255 325 7 3 0.187 223 0 4 0.124 333 1 4 0.189 594 2 4 0.482

1301 3 4 0.808

1842 4 4 1.32 980 5 4 0.644 614 6 4 0.370 356 7 4 0.208 81 0 5 0.0502 95 1 5 0.0662 148 2 5 0.144 901 3 5 0.550 934 4 5 0.704

1606 5 5 1.01 794 6 5 0.524 411 7 5 0.216 61 0 6 0.0365 42 1 6 0.0249 47 2 6 0.0285 47 3 6 0.0289 48 4 6 0.0300 48 5 6 0.0295 54 6 6 0.0342 36 7 6 0.0234