120 0 1 0.0156 128 1 1 0.0169 132 2 1 0.0174 140 3 1 0.0192 144 4 1 0.0194 148 5 1 0.0196 152 6 1 0.0199 156 7 1 0.0210 160 8 1 0.0215 164 9 1 0.0218 164 10 1 0.0214 168 11 1 0.0223 172 12 1 0.0233 176 13 1 0.0232 176 14 1 0.0231 184 15 1 0.0247 188 16 1 0.0247 188 17 1 0.0254 188 18 1 0.0251 192 19 1 0.0258 192 20 1 0.0258 192 21 1 0.0252 184 22 1 0.0247 184 23 1 0.0245 180 24 1 0.0240 180 25 1 0.0238 176 26 1 0.0231 172 27 1 0.0224 164 28 1 0.0215 156 29 1 0.0206 148 30 1 0.0197 140 31 1 0.0185 116 0 2 0.0155 128 1 2 0.0167 136 2 2 0.0182 144 3 2 0.0189 148 4 2 0.0196 152 5 2 0.0204 160 6 2 0.0211 164 7 2 0.0219 168 8 2 0.0228 172 9 2 0.0225 172 10 2 0.0225 176 11 2 0.0236 184 12 2 0.0244 180 13 2 0.0240 188 14 2 0.0252 196 15 2 0.0263 200 16 2 0.0264 200 17 2 0.0269 204 18 2 0.0269 204 19 2 0.0274 204 20 2 0.0272 196 21 2 0.0260 196 22 2 0.0258 188 23 2 0.0249 184 24 2 0.0249 184 25 2 0.0243 176 26 2 0.0237 172 27 2 0.0226 164 28 2 0.0220 160 29 2 0.0211 152 30 2 0.0204 140 31 2 0.0190 80 0 3 0.0107 96 1 3 0.0128 116 2 3 0.0153 120 3 3 0.0160 128 4 3 0.0170 152 5 3 0.0202 168 6 3 0.0223 172 7 3 0.0234 176 8 3 0.0233 180 9 3 0.0235 184 10 3 0.0242 192 11 3 0.0257 196 12 3 0.0265 192 13 3 0.0256 204 14 3 0.0273 216 15 3 0.0286 220 16 3 0.0291 216 17 3 0.0287 216 18 3 0.0289 220 19 3 0.0292 212 20 3 0.0282 208 21 3 0.0282 200 22 3 0.0271 200 23 3 0.0268 192 24 3 0.0259 188 25 3 0.0253 180 26 3 0.0243 176 27 3 0.0238 168 28 3 0.0227 160 29 3 0.0212 148 30 3 0.0199 144 31 3 0.0194 72 0 4 0.00964 76 1 4 0.0105 84 2 4 0.0113 96 3 4 0.0128 100 4 4 0.0133 112 5 4 0.0151 120 6 4 0.0162 144 7 4 0.0197 132 8 4 0.0171 144 9 4 0.0192 140 10 4 0.0190 152 11 4 0.0204 152 12 4 0.0207 164 13 4 0.0222 184 14 4 0.0243 200 15 4 0.0271 220 16 4 0.0294 220 17 4 0.0288 228 18 4 0.0304 228 19 4 0.0308 224 20 4 0.0295 220 21 4 0.0294 212 22 4 0.0288 204 23 4 0.0275 204 24 4 0.0270 192 25 4 0.0261 188 26 4 0.0255 184 27 4 0.0247 176 28 4 0.0236 164 29 4 0.0223 156 30 4 0.0208 144 31 4 0.0194 72 0 5 0.00991 80 1 5 0.0108 96 2 5 0.0128 100 3 5 0.0137 116 4 5 0.0160 128 5 5 0.0170 132 6 5 0.0176 140 7 5 0.0186 152 8 5 0.0201 160 9 5 0.0214 160 10 5 0.0212 168 11 5 0.0222 164 12 5 0.0217 164 13 5 0.0226 180 14 5 0.0242 188 15 5 0.0248 184 16 5 0.0242 180 17 5 0.0241 184 18 5 0.0246 184 19 5 0.0245 192 20 5 0.0254 176 21 5 0.0235 168 22 5 0.0225 164 23 5 0.0219 172 24 5 0.0227 156 25 5 0.0210 164 26 5 0.0218 164 27 5 0.0221 164 28 5 0.0217 156 29 5 0.0204 148 30 5 0.0191 140 31 5 0.0186 72 0 6 0.00933 76 1 6 0.0105 92 2 6 0.0126 104 3 6 0.0138 124 4 6 0.0166 140 5 6 0.0188 156 6 6 0.0211 168 7 6 0.0228 176 8 6 0.0234 192 9 6 0.0256 184 10 6 0.0247 188 11 6 0.0250 192 12 6 0.0258 200 13 6 0.0268 200 14 6 0.0269 204 15 6 0.0270 204 16 6 0.0272 200 17 6 0.0270 196 18 6 0.0264 188 19 6 0.0251 184 20 6 0.0245 168 21 6 0.0224 160 22 6 0.0210 152 23 6 0.0204 144 24 6 0.0194 136 25 6 0.0180 124 26 6 0.0166 120 27 6 0.0156 108 28 6 0.0144 100 29 6 0.0135 92 30 6 0.0125 84 31 6 0.0117 104 0 7 0.0136 84 1 7 0.0111 92 2 7 0.0124 112 3 7 0.0146 140 4 7 0.0186 200 5 7 0.0288 236 6 7 0.0324 236 7 7 0.0317 260 8 7 0.0352 248 9 7 0.0335 240 10 7 0.0323 220 11 7 0.0292 248 12 7 0.0333 236 13 7 0.0316 284 14 7 0.0384 252 15 7 0.0335 240 16 7 0.0318 236 17 7 0.0313 220 18 7 0.0296 228 19 7 0.0309 212 20 7 0.0289 176 21 7 0.0235 160 22 7 0.0214 152 23 7 0.0201 144 24 7 0.0193 140 25 7 0.0185 132 26 7 0.0173 112 27 7 0.0149 112 28 7 0.0146 96 29 7 0.0126 88 30 7 0.0121 84 31 7 0.0112 156 0 8 0.0210 156 1 8 0.0212 164 2 8 0.0221 176 3 8 0.0241 264 4 8 0.0763 656 5 8 0.281 548 6 8 0.317 612 7 8 0.262 432 8 8 0.140 416 9 8 0.0927 344 10 8 0.0698 340 11 8 0.0583 360 12 8 0.0560 324 13 8 0.0510 388 14 8 0.0548 300 15 8 0.0409 284 16 8 0.0385 268 17 8 0.0359 248 18 8 0.0330 300 19 8 0.0404 244 20 8 0.0329 188 21 8 0.0251 172 22 8 0.0231 160 23 8 0.0212 140 24 8 0.0189 132 25 8 0.0176 120 26 8 0.0159 112 27 8 0.0148 108 28 8 0.0141 96 29 8 0.0128 88 30 8 0.0119 80 31 8 0.0108 156 0 9 0.0206 152 1 9 0.0204 172 2 9 0.0231 184 3 9 0.0247 216 4 9 0.0293 276 5 9 0.0956 816 6 9 0.315

1172 7 9 0.301

1108 8 9 0.226 972 9 9 0.160

1040 10 9 0.146 916 11 9 0.125 780 12 9 0.107 700 13 9 0.0944 676 14 9 0.0921 608 15 9 0.0834 544 16 9 0.0733 492 17 9 0.0657 432 18 9 0.0574 332 19 9 0.0453 248 20 9 0.0342 208 21 9 0.0278 180 22 9 0.0243 168 23 9 0.0219 152 24 9 0.0202 148 25 9 0.0195 124 26 9 0.0163 120 27 9 0.0159 108 28 9 0.0140 96 29 9 0.0125 84 30 9 0.0111 80 31 9 0.0108 108 0 10 0.0145 120 1 10 0.0160 164 2 10 0.0218 180 3 10 0.0247 184 4 10 0.0243 176 5 10 0.0230 280 6 10 0.180

2132 7 10 0.566

4760 8 10 0.687

2876 9 10 0.458

2916 10 10 0.443

1788 11 10 0.248

1380 12 10 0.196

1244 13 10 0.179 896 14 10 0.150 836 15 10 0.118 788 16 10 0.112 716 17 10 0.0998 564 18 10 0.0783 308 19 10 0.0416 284 20 10 0.0383 232 21 10 0.0315 196 22 10 0.0262 180 23 10 0.0241 160 24 10 0.0217 208 25 10 0.0282 140 26 10 0.0196 172 27 10 0.0235 124 28 10 0.0169 96 29 10 0.0128 88 30 10 0.0121 84 31 10 0.0114 96 0 11 0.0132 92 1 11 0.0127 144 2 11 0.0197 176 3 11 0.0238 128 4 11 0.0164 88 5 11 0.0123 132 6 11 0.0179 168 7 11 0.0235 764 8 11 0.264 972 9 11 0.380

1008 10 11 0.243

2116 11 11 0.365

1700 12 11 0.306

1620 13 11 0.226

1572 14 11 0.222

1404 15 11 0.187

1120 16 11 0.156 964 17 11 0.135 896 18 11 0.122 380 19 11 0.0738 316 20 11 0.0430 300 21 11 0.0402 228 22 11 0.0312 200 23 11 0.0271 200 24 11 0.0272 240 25 11 0.0324 228 26 11 0.0313 256 27 11 0.0355 172 28 11 0.0240 132 29 11 0.0187 100 30 11 0.0139 88 31 11 0.0121 64 0 12 0.00915 84 1 12 0.0114 132 2 12 0.0178 164 3 12 0.0221 76 4 12 0.0113 68 5 12 0.00942 92 6 12 0.0124 124 7 12 0.0168 232 8 12 0.0554 352 9 12 0.157

1588 10 12 0.309

3464 11 12 0.520

4088 12 12 0.549

2116 13 12 0.313

1560 14 12 0.243 916 15 12 0.145 676 16 12 0.103

1124 17 12 0.156 932 18 12 0.124 872 19 12 0.121 496 20 12 0.0909 336 21 12 0.0459 272 22 12 0.0372 240 23 12 0.0327 228 24 12 0.0316 232 25 12 0.0319 272 26 12 0.0374 300 27 12 0.0412 220 28 12 0.0303 200 29 12 0.0272 112 30 12 0.0156 92 31 12 0.0124 36 0 13 0.00487 44 1 13 0.00594 80 2 13 0.0111 96 3 13 0.0131 128 4 13 0.0168 80 5 13 0.0112 72 6 13 0.00970 80 7 13 0.0112 120 8 13 0.0178 120 9 13 0.0173 132 10 13 0.0219 376 11 13 0.0976 620 12 13 0.169 368 13 13 0.0664 424 14 13 0.0678 452 15 13 0.0751 376 16 13 0.0592 528 17 13 0.0760 908 18 13 0.127 272 19 13 0.0611 464 20 13 0.0695 496 21 13 0.0770 248 22 13 0.0363 164 23 13 0.0230 228 24 13 0.0306 248 25 13 0.0341 152 26 13 0.0235 304 27 13 0.0414 232 28 13 0.0315 224 29 13 0.0308 144 30 13 0.0197 124 31 13 0.0172 36 0 14 0.00470 44 1 14 0.00580 52 2 14 0.00738 56 3 14 0.00711 100 4 14 0.0132 68 5 14 0.00974 76 6 14 0.00999 68 7 14 0.0100 120 8 14 0.0313 88 9 14 0.0131 92 10 14 0.0134 140 11 14 0.0261 148 12 14 0.0530 180 13 14 0.0502 304 14 14 0.0703

1028 15 14 0.181 756 16 14 0.114 720 17 14 0.115 600 18 14 0.0907 108 19 14 0.0233 120 20 14 0.0299 244 21 14 0.0361 228 22 14 0.0369 108 23 14 0.0155 112 24 14 0.0150 152 25 14 0.0211 60 26 14 0.00986 112 27 14 0.0202 260 28 14 0.0357 120 29 14 0.0169 84 30 14 0.0116 76 31 14 0.0104 36 0 15 0.00495 44 1 15 0.00658 72 2 15 0.0106 100 3 15 0.0141 120 4 15 0.0166 72 5 15 0.0101 68 6 15 0.00957 64 7 15 0.00910 100 8 15 0.0147 96 9 15 0.0136 64 10 15 0.00914 76 11 15 0.0109 100 12 15 0.0144 164 13 15 0.180 512 14 15 0.171 500 15 15 0.134 556 16 15 0.0851 560 17 15 0.115 220 18 15 0.0653 92 19 15 0.0181 56 20 15 0.00890 120 21 15 0.0291 188 22 15 0.0278 164 23 15 0.0262 180 24 15 0.0277 72 25 15 0.0106 44 26 15 0.00637 68 27 15 0.0114 160 28 15 0.0227 56 29 15 0.00787 36 30 15 0.00533 32 31 15 0.00498 36 0 16 0.00525 44 1 16 0.00638 48 2 16 0.00692 76 3 16 0.0104 68 4 16 0.00974 52 5 16 0.00724 56 6 16 0.00836 64 7 16 0.00905 92 8 16 0.0135 140 9 16 0.0196 80 10 16 0.0115 64 11 16 0.00898 92 12 16 0.0135 116 13 16 0.0227 116 14 16 0.0296 128 15 16 0.0367 148 16 16 0.0285 128 17 16 0.0373 100 18 16 0.0200 128 19 16 0.0346 104 20 16 0.0312 120 21 16 0.0255 172 22 16 0.0317 108 23 16 0.0234 160 24 16 0.0240 84 25 16 0.0127 36 26 16 0.00565 40 27 16 0.00584 112 28 16 0.0166 32 29 16 0.00462 28 30 16 0.00375 28 31 16 0.00420 36 0 17 0.00560 40 1 17 0.00550 44 2 17 0.00600 44 3 17 0.00627 48 4 17 0.00665 44 5 17 0.00623 52 6 17 0.00731 56 7 17 0.00811 60 8 17 0.00848 100 9 17 0.0140 60 10 17 0.00843 44 11 17 0.00613 76 12 17 0.0116 52 13 17 0.00803 48 14 17 0.00655 56 15 17 0.00836 56 16 17 0.00771 52 17 17 0.00799 40 18 17 0.00580 40 19 17 0.00562 36 20 17 0.00535 72 21 17 0.0112 68 22 17 0.00969 52 23 17 0.00751 60 24 17 0.00954 48 25 17 0.00699 36 26 17 0.00493 40 27 17 0.00597 40 28 17 0.00677 28 29 17 0.00383 28 30 17 0.00377 28 31 17 0.00390 32 0 18 0.00499 32 1 18 0.00444 36 2 18 0.00492 36 3 18 0.00522 40 4 18 0.00561 36 5 18 0.00510 40 6 18 0.00570 48 7 18 0.00684 56 8 18 0.00760 92 9 18 0.0128 48 10 18 0.00711 40 11 18 0.00546 72 12 18 0.0112 48 13 18 0.00697 48 14 18 0.00665 48 15 18 0.00634 44 16 18 0.00624 44 17 18 0.00576 36 18 18 0.00521 32 19 18 0.00473 36 20 18 0.00504 48 21 18 0.00666 44 22 18 0.00610 40 23 18 0.00556 40 24 18 0.00561 36 25 18 0.00490 32 26 18 0.00431 36 27 18 0.00469 32 28 18 0.00413 28 29 18 0.00362 24 30 18 0.00329 28 31 18 0.00391 36 0 19 0.00499 40 1 19 0.00524 40 2 19 0.00564 40 3 19 0.00511 44 4 19 0.00594 36 5 19 0.00485 36 6 19 0.00476 56 7 19 0.00774 64 8 19 0.00859 88 9 19 0.0120 56 10 19 0.00779 40 11 19 0.00565 68 12 19 0.0103 52 13 19 0.00818 60 14 19 0.00867 48 15 19 0.00696 44 16 19 0.00597 40 17 19 0.00528 36 18 19 0.00503 36 19 19 0.00475 36 20 19 0.00503 36 21 19 0.00525 44 22 19 0.00590 40 23 19 0.00555 36 24 19 0.00492 36 25 19 0.00430 32 26 19 0.00413 32 27 19 0.00432 28 28 19 0.00396 28 29 19 0.00374 28 30 19 0.00367 24 31 19 0.00337 36 0 20 0.00462 36 1 20 0.00499 36 2 20 0.00472 36 3 20 0.00481 40 4 20 0.00556 36 5 20 0.00506 32 6 20 0.00471 52 7 20 0.00697 68 8 20 0.00939 84 9 20 0.0113 52 10 20 0.00781 48 11 20 0.00684 84 12 20 0.0126 80 13 20 0.0122 60 14 20 0.00988 60 15 20 0.00931 44 16 20 0.00638 40 17 20 0.00595 36 18 20 0.00471 36 19 20 0.00516 32 20 20 0.00438 36 21 20 0.00478 44 22 20 0.00554 36 23 20 0.00511 36 24 20 0.00494 32 25 20 0.00431 32 26 20 0.00442 32 27 20 0.00414 32 28 20 0.00397 24 29 20 0.00369 28 30 20 0.00388 24 31 20 0.00374 32 0 21 0.00442 32 1 21 0.00437 32 2 21 0.00453 36 3 21 0.00455 40 4 21 0.00504 36 5 21 0.00477 32 6 21 0.00442 48 7 21 0.00666 64 8 21 0.00884 76 9 21 0.0111 48 10 21 0.00768 64 11 21 0.0102 100 12 21 0.0144 116 13 21 0.0173 84 14 21 0.0126 84 15 21 0.0129 60 16 21 0.00871 52 17 21 0.00772 36 18 21 0.00534 40 19 21 0.00595 32 20 21 0.00449 32 21 21 0.00405 36 22 21 0.00453 32 23 21 0.00443 32 24 21 0.00412 32 25 21 0.00433 28 26 21 0.00374 28 27 21 0.00403 24 28 21 0.00340 24 29 21 0.00330 24 30 21 0.00308 20 31 21 0.00280 36 0 22 0.00498 36 1 22 0.00477 36 2 22 0.00487 36 3 22 0.00520 40 4 22 0.00510 36 5 22 0.00489 40 6 22 0.00536 48 7 22 0.00659 72 8 22 0.0103 76 9 22 0.0116 68 10 22 0.0103 104 11 22 0.0151 100 12 22 0.0144 112 13 22 0.0170 112 14 22 0.0168 132 15 22 0.0192 80 16 22 0.0118 64 17 22 0.00963 44 18 22 0.00702 40 19 22 0.00620 36 20 22 0.00453 32 21 22 0.00432 32 22 22 0.00420 32 23 22 0.00443 32 24 22 0.00433 28 25 22 0.00367 24 26 22 0.00330 28 27 22 0.00371 24 28 22 0.00339 24 29 22 0.00359 24 30 22 0.00355 16 31 22 0.00249 40 0 23 0.00550 40 1 23 0.00567 44 2 23 0.00628 40 3 23 0.00540 40 4 23 0.00573 36 5 23 0.00478 44 6 23 0.00670 56 7 23 0.00836 72 8 23 0.0108 88 9 23 0.0132 104 10 23 0.0157 120 11 23 0.0183 128 12 23 0.0191 112 13 23 0.0166 132 14 23 0.0202 112 15 23 0.0167 92 16 23 0.0138 92 17 23 0.0133 56 18 23 0.00870 48 19 23 0.00719 36 20 23 0.00486 32 21 23 0.00441 36 22 23 0.00477 36 23 23 0.00485 28 24 23 0.00376 32 25 23 0.00441 28 26 23 0.00399 28 27 23 0.00358 28 28 23 0.00394 24 29 23 0.00352 24 30 23 0.00368 20 31 23 0.00304 36 0 24 0.00532 36 1 24 0.00520 36 2 24 0.00529 40 3 24 0.00549 32 4 24 0.00473 36 5 24 0.00507 44 6 24 0.00667 68 7 24 0.00973 76 8 24 0.0117 112 9 24 0.0163 104 10 24 0.0150 116 11 24 0.0172 112 12 24 0.0171 116 13 24 0.0172 124 14 24 0.0185 124 15 24 0.0180 100 16 24 0.0144 96 17 24 0.0145 64 18 24 0.00972 44 19 24 0.00623 36 20 24 0.00492 28 21 24 0.00404 32 22 24 0.00439 28 23 24 0.00408 28 24 24 0.00386 24 25 24 0.00351 28 26 24 0.00362 28 27 24 0.00382 24 28 24 0.00363 24 29 24 0.00320 24 30 24 0.00331 20 31 24 0.00295