1 0 1 0.302 0 1 1 0.684 2 2 1 1.25 2 3 1 0.993 3 4 1 2.28 6 5 1 3.54 9 6 1 5.43 11 7 1 7.14 13 8 1 8.17 12 9 1 7.64 13 10 1 8.24 17 11 1 11.6 28 12 1 21.7 42 13 1 147 52 14 1 96.2 75 15 1 64.8 83 16 1 84.5 49 17 1 85.2 34 18 1 53.9 24 19 1 16.8 15 20 1 9.69 15 21 1 9.15 15 22 1 9.60 16 23 1 9.38 13 24 1 8.24 10 25 1 6.24 5 26 1 2.90 2 27 1 0.864 2 28 1 1.35 2 29 1 1.04 1 30 1 0.962 0 31 1 -0.129 3 0 2 2.23 2 1 2 1.55 2 2 2 1.90 3 3 2 1.96 6 4 2 4.07 9 5 2 6.41 12 6 2 7.58 12 7 2 7.84 12 8 2 7.69 17 9 2 11.0 36 10 2 93.5 501 11 2 412 1506 12 2 796 1451 13 2 656 182 14 2 281 173 15 2 118 142 16 2 92.6 133 17 2 87.1 137 18 2 128 223 19 2 200 130 20 2 79.3 32 21 2 27.8 17 22 2 11.4 16 23 2 10.4 16 24 2 10.9 15 25 2 8.84 9 26 2 5.95 5 27 2 3.72 3 28 2 1.63 2 29 2 1.01 1 30 2 0.404 1 31 2 0.976 2 0 3 1.61 2 1 3 1.29 3 2 3 1.94 7 3 3 4.56 10 4 3 6.73 11 5 3 7.62 11 6 3 7.53 12 7 3 8.19 21 8 3 20.5 142 9 3 297 144 10 3 303 234 11 3 259 308 12 3 266 331 13 3 255 377 14 3 333 411 15 3 323 357 16 3 325 199 17 3 166 146 18 3 100 123 19 3 82.1 130 20 3 98.3 160 21 3 111 85 22 3 106 23 23 3 17.6 16 24 3 10.0 16 25 3 10.3 13 26 3 7.95 8 27 3 5.65 4 28 3 2.90 3 29 3 1.98 2 30 3 1.91 1 31 3 0.772 2 0 4 2.12 4 1 4 2.97 6 2 4 4.39 8 3 4 5.85 12 4 4 8.25 12 5 4 7.95 13 6 4 9.11 29 7 4 39.9 439 8 4 391 119 9 4 152 149 10 4 192 422 11 4 394 652 12 4 529 806 13 4 606 980 14 4 928 949 15 4 707 1040 16 4 840 925 17 4 705 755 18 4 674 673 19 4 483 290 20 4 323 248 21 4 179 166 22 4 137 198 23 4 167 28 24 4 21.6 17 25 4 11.5 16 26 4 10.6 11 27 4 7.53 7 28 4 4.32 3 29 4 2.68 3 30 4 1.55 3 31 4 1.86 5 0 5 3.14 6 1 5 4.87 9 2 5 6.14 12 3 5 8.30 12 4 5 8.03 14 5 5 9.76 28 6 5 29.9 405 7 5 362 133 8 5 155 224 9 5 200 755 10 5 582 867 11 5 675 887 12 5 653 1019 13 5 758 1087 14 5 994 1099 15 5 972 1284 16 5 966 1208 17 5 951 980 18 5 790 981 19 5 762 759 20 5 696 602 21 5 462 340 22 5 244 462 23 5 488 136 24 5 151 29 25 5 23.5 17 26 5 11.4 15 27 5 10.3 11 28 5 7.24 8 29 5 5.91 4 30 5 3.37 4 31 5 2.85 5 0 6 3.04 7 1 6 5.35 11 2 6 7.04 13 3 6 8.57 13 4 6 7.75 20 5 6 13.2 399 6 6 298 102 7 6 145 244 8 6 242 690 9 6 551 1046 10 6 784 1091 11 6 776 1109 12 6 799 1018 13 6 744 1213 14 6 973 1364 15 6 997 1082 16 6 820 1154 17 6 846 1143 18 6 909 1035 19 6 817 858 20 6 737 927 21 6 661 582 22 6 431 387 23 6 409 1096 24 6 776 174 25 6 238 23 26 6 15.0 16 27 6 10.5 14 28 6 8.88 10 29 6 6.06 6 30 6 4.11 4 31 6 2.60 6 0 7 3.83 8 1 7 5.77 11 2 7 7.15 12 3 7 7.62 15 4 7 9.33 47 5 7 98.1 399 6 7 354 229 7 7 187 775 8 7 556 1053 9 7 910 1222 10 7 882 1442 11 7 1.00E3

1190 12 7 796 783 13 7 565 1028 14 7 766 1113 15 7 780 1318 16 7 921 1289 17 7 931 1342 18 7 949 1087 19 7 784 839 20 7 643 488 21 7 355 869 22 7 692 527 23 7 558 263 24 7 290 184 25 7 277 43 26 7 84.6 17 27 7 10.7 16 28 7 10.3 11 29 7 6.69 8 30 7 4.43 4 31 7 2.33 8 0 8 4.62 10 1 8 6.46 13 2 8 8.02 13 3 8 8.06 22 4 8 15.1 357 5 8 267 194 6 8 162 256 7 8 188 592 8 8 416 903 9 8 608 1000 10 8 741 1358 11 8 924 1938 12 8 1.04E3

1891 13 8 1.09E3

1825 14 8 1.03E3

1832 15 8 1.09E3

1880 16 8 1.16E3

1914 17 8 1.16E3

1989 18 8 1.21E3

1289 19 8 887 900 20 8 638 835 21 8 602 909 22 8 844 644 23 8 617 393 24 8 279 169 25 8 121 235 26 8 183 23 27 8 14.7 16 28 8 9.63 13 29 8 7.96 9 30 8 5.53 6 31 8 4.08 8 0 9 5.35 12 1 9 8.11 13 2 9 8.14 14 3 9 8.84 39 4 9 65.3 341 5 9 260 214 6 9 151 179 7 9 162 1334 8 9 981 2289 9 9 1.10E3

2128 10 9 1.23E3

1974 11 9 1.21E3

1850 12 9 1.14E3

1761 13 9 1.08E3

1701 14 9 1.04E3

1677 15 9 1.03E3

1682 16 9 1.03E3

1722 17 9 1.06E3

1794 18 9 1.10E3

1905 19 9 1.17E3

2004 20 9 1.13E3

1134 21 9 946 1019 22 9 754 867 23 9 630 631 24 9 489 350 25 9 293 109 26 9 108 38 27 9 99.3 17 28 9 11.3 15 29 9 9.90 11 30 9 7.23 7 31 9 4.93 9 0 10 5.85 11 1 10 7.42 12 2 10 8.00 18 3 10 12.1 275 4 10 155 145 5 10 151 218 6 10 171 321 7 10 240 407 8 10 381 2189 9 10 1.20E3

2020 10 10 1.24E3

1840 11 10 1.13E3

1717 12 10 1.05E3

1633 13 10 1.00E3

1576 14 10 970 1562 15 10 961 1571 16 10 966 1603 17 10 985 1659 18 10 1.02E3

1768 19 10 1.08E3

1921 20 10 1.19E3

2114 21 10 1.29E3

2384 22 10 1.40E3

1022 23 10 768 946 24 10 727 483 25 10 374 160 26 10 134 77 27 10 138 18 28 10 11.6 14 29 10 9.35 11 30 10 7.05 7 31 10 4.78 8 0 11 5.36 12 1 11 8.48 13 2 11 8.71 23 3 11 15.4 348 4 11 241 128 5 11 102 476 6 11 326 604 7 11 488 1462 8 11 943 2111 9 11 1.20E3

1941 10 11 1.19E3

1775 11 11 1.09E3

1656 12 11 1.02E3

1573 13 11 968 1521 14 11 936 1509 15 11 929 1511 16 11 931 1543 17 11 951 1598 18 11 983 1690 19 11 1.04E3

1828 20 11 1.12E3

2020 21 11 1.24E3

2225 22 11 1.25E3 677 23 11 526 905 24 11 640 674 25 11 508 233 26 11 165 96 27 11 84.1 20 28 11 13.7 14 29 11 9.37 11 30 11 6.80 7 31 11 4.93 9 0 12 6.25 12 1 12 8.56 14 2 12 9.22 29 3 12 19.1 369 4 12 361 258 5 12 223 2928 6 12 1.46E3

2924 7 12 1.72E3

2493 8 12 1.53E3

2157 9 12 1.33E3

1936 10 12 1.19E3

1778 11 12 1.09E3

1663 12 12 1.02E3

1578 13 12 974 1534 14 12 946 1515 15 12 936 1516 16 12 937 1530 17 12 941 1587 18 12 977 1677 19 12 1.03E3

1802 20 12 1.11E3

1984 21 12 1.22E3

2246 22 12 1.38E3

2568 23 12 1.42E3

2807 24 12 1.32E3 447 25 12 341 286 26 12 233 131 27 12 101 25 28 12 17.0 14 29 12 9.50 11 30 12 7.70 8 31 12 5.73 8 0 13 5.19 11 1 13 7.86 14 2 13 9.27 32 3 13 22.3 721 4 13 499 270 5 13 324 3778 6 13 2.18E3

3082 7 13 1.92E3

2573 8 13 1.58E3

2239 9 13 1.38E3

2014 10 13 1.24E3

1856 11 13 1.14E3

1727 12 13 1.07E3

1656 13 13 1.02E3

1604 14 13 992 1583 15 13 980 1580 16 13 974 1587 17 13 979 1641 18 13 1.01E3

1722 19 13 1.06E3

1850 20 13 1.14E3

2024 21 13 1.25E3

2290 22 13 1.41E3

2696 23 13 1.66E3

3359 24 13 2.08E3

3766 25 13 1.70E3 156 26 13 195 107 27 13 93.5 29 28 13 19.2 13 29 13 8.40 10 30 13 6.56 7 31 13 4.73 7 0 14 4.16 10 1 14 6.77 11 2 14 6.68 26 3 14 16.6 195 4 14 219 198 5 14 174 3676 6 14 1.59E3

3308 7 14 2.05E3

2751 8 14 1.70E3

2400 9 14 1.48E3

2165 10 14 1.33E3

2000 11 14 1.23E3

1884 12 14 1.16E3

1795 13 14 1.11E3

1741 14 14 1.08E3

1710 15 14 1.06E3

1697 16 14 1.05E3

1710 17 14 1.06E3

1761 18 14 1.09E3

1838 19 14 1.13E3

1961 20 14 1.21E3

2138 21 14 1.32E3

2415 22 14 1.49E3

2815 23 14 1.74E3

3513 24 14 2.18E3

4556 25 14 2.74E3 825 26 14 1.48E3 152 27 14 164 27 28 14 18.4 11 29 14 7.49 10 30 14 5.93 6 31 14 3.88 8 0 15 5.50 11 1 15 7.41 12 2 15 7.38 23 3 15 15.0 128 4 15 111 170 5 15 199 295 6 15 424 3422 7 15 1.86E3

3048 8 15 1.89E3

2661 9 15 1.65E3

2401 10 15 1.48E3

2221 11 15 1.37E3

2101 12 15 1.30E3

2014 13 15 1.25E3

1948 14 15 1.21E3

1910 15 15 1.19E3

1905 16 15 1.18E3

1932 17 15 1.20E3

1968 18 15 1.22E3

2043 19 15 1.27E3

2175 20 15 1.35E3

2412 21 15 1.49E3

2704 22 15 1.67E3

3010 23 15 1.74E3

1408 24 15 1.13E3 144 25 15 293 91 26 15 102 114 27 15 142 24 28 15 17.9 13 29 15 8.43 10 30 15 6.71 7 31 15 4.79 7 0 16 4.49 9 1 16 5.79 11 2 16 7.31 18 3 16 11.5 92 4 16 77.0 98 5 16 76.2 130 6 16 162 3876 7 16 2.01E3

3500 8 16 2.17E3

3053 9 16 1.89E3

2769 10 16 1.71E3

2559 11 16 1.59E3

2419 12 16 1.50E3

2322 13 16 1.44E3

2247 14 16 1.40E3

2221 15 16 1.38E3

2245 16 16 1.40E3

2309 17 16 1.44E3

2300 18 16 1.43E3

2367 19 16 1.48E3

2687 20 16 1.67E3

2904 21 16 1.81E3

3109 22 16 1.93E3

3308 23 16 1.81E3 380 24 16 440 105 25 16 72.0 113 26 16 84.8 63 27 16 43.0 17 28 16 10.9 12 29 16 8.08 8 30 16 4.86 4 31 16 2.98 7 0 17 4.69 10 1 17 6.60 12 2 17 7.78 14 3 17 9.51 43 4 17 36.7 95 5 17 62.6 126 6 17 90.1

4412 7 17 1.89E3

4140 8 17 2.58E3

3608 9 17 2.24E3

3269 10 17 2.03E3

3041 11 17 1.89E3

2880 12 17 1.79E3

2749 13 17 1.72E3

2676 14 17 1.67E3

2704 15 17 1.69E3

2746 16 17 1.72E3

2802 17 17 1.75E3

2834 18 17 1.79E3

3045 19 17 1.91E3

3357 20 17 2.11E3

3442 21 17 2.15E3

3614 22 17 2.26E3

4076 23 17 2.54E3 439 24 17 906 119 25 17 87.8 81 26 17 59.5 40 27 17 27.7 13 28 17 8.49 12 29 17 7.38 7 30 17 4.70 4 31 17 3.22 6 0 18 4.14 9 1 18 6.29 12 2 18 7.83 14 3 18 9.35 26 4 18 17.3 113 5 18 82.1 120 6 18 79.3 208 7 18 360 4872 8 18 2.70E3

4401 9 18 2.75E3

3972 10 18 2.49E3

3707 11 18 2.32E3

3513 12 18 2.20E3

3389 13 18 2.12E3

3352 14 18 2.10E3

3493 15 18 2.19E3

3401 16 18 2.15E3

3385 17 18 2.14E3

3730 18 18 2.38E3

3935 19 18 2.54E3

4032 20 18 2.55E3

4029 21 18 2.53E3

4362 22 18 2.72E3

5006 23 18 3.15E3 908 24 18 1.61E3 126 25 18 82.4 86 26 18 55.6 27 27 18 18.1 14 28 18 8.79 11 29 18 6.53 7 30 18 4.36 4 31 18 3.86 5 0 19 3.63 7 1 19 4.75 11 2 19 7.01 13 3 19 7.90 17 4 19 11.4 52 5 19 46.3 103 6 19 68.4 162 7 19 106 314 8 19 939 5451 9 19 3.29E3

5004 10 19 3.14E3

4672 11 19 2.94E3

4452 12 19 2.80E3

4310 13 19 2.71E3

4278 14 19 2.69E3

4333 15 19 2.75E3

4252 16 19 2.73E3

4455 17 19 2.89E3

5481 18 19 3.51E3

5364 19 19 3.44E3

4955 20 19 3.12E3

4820 21 19 3.03E3

5303 22 19 3.34E3

5740 23 19 2.78E3 445 24 19 365 211 25 19 143 50 26 19 36.8 18 27 19 11.4 12 28 19 8.12 8 29 19 4.78 5 30 19 2.97 3 31 19 1.95 5 0 20 2.76 8 1 20 4.44 12 2 20 7.53 14 3 20 9.00 15 4 20 9.79 28 5 20 18.1 106 6 20 64.9 143 7 20 93.7 163 8 20 120 1202 9 20 1.29E3

6359 10 20 3.72E3

6102 11 20 3.84E3

5834 12 20 3.67E3

5675 13 20 3.58E3

6172 14 20 3.92E3

7016 15 20 4.52E3

7602 16 20 4.78E3

7479 17 20 4.79E3

7782 18 20 5.05E3

6493 19 20 4.15E3

5811 20 20 3.66E3

6000 21 20 3.79E3

6064 22 20 2.75E3 393 23 20 352 441 24 20 318 105 25 20 199 30 26 20 21.0 18 27 20 11.3 13 28 20 7.82 8 29 20 5.30 5 30 20 3.59 4 31 20 2.43 4 0 21 2.56 6 1 21 4.13 9 2 21 5.46 12 3 21 7.79 14 4 21 9.16 17 5 21 10.7 37 6 21 28.8 213 7 21 203 259 8 21 231 157 9 21 150 289 10 21 674 7513 11 21 4.00E3

8110 12 21 5.09E3

8067 13 21 5.11E3

8442 14 21 5.51E3

9397 15 21 6.10E3

9642 16 21 6.15E3

9025 17 21 5.75E3

8422 18 21 5.39E3

7234 19 21 4.56E3

7013 20 21 4.29E3

1748 21 21 2.38E3 397 22 21 307 450 23 21 300 529 24 21 348 42 25 21 27.3 21 26 21 13.8 17 27 21 11.2 10 28 21 6.81 7 29 21 4.48 3 30 21 2.01 2 31 21 1.18 3 0 22 2.22 4 1 22 2.64 6 2 22 3.61 10 3 22 6.29 13 4 22 8.00 16 5 22 10.4 19 6 22 11.8 47 7 22 45.1 419 8 22 303 597 9 22 496 1393 10 22 770 2336 11 22 1.30E3

2576 12 22 2.45E3

10231 13 22 5.08E3

14107 14 22 7.28E3

13452 15 22 8.45E3

10045 16 22 6.49E3

9221 17 22 5.85E3

8297 18 22 4.64E3

7314 19 22 2.96E3 639 20 22 908 439 21 22 291 617 22 22 449 782 23 22 452 49 24 22 38.9 20 25 22 12.7 17 26 22 11.0 14 27 22 9.05 8 28 22 5.12 4 29 22 2.81 2 30 22 1.44 3 31 22 1.58 4 0 23 2.94 5 1 23 3.24 6 2 23 3.60 7 3 23 4.72 10 4 23 6.37 13 5 23 8.31 16 6 23 9.59 19 7 23 12.4 44 8 23 31.7 316 9 23 268 1142 10 23 726 2153 11 23 1.21E3

2316 12 23 1.39E3

2382 13 23 1.27E3

1349 14 23 1.01E3

1236 15 23 1.04E3

1053 16 23 1.03E3 784 17 23 650 692 18 23 556 665 19 23 509 647 20 23 483 960 21 23 648 108 22 23 325 48 23 23 32.2 21 24 23 13.3 17 25 23 11.2 14 26 23 8.81 10 27 23 6.04 6 28 23 4.15 5 29 23 2.87 3 30 23 1.82 2 31 23 1.47 4 0 24 3.00 4 1 24 3.02 5 2 24 2.93 6 3 24 3.54 8 4 24 4.95 11 5 24 6.60 14 6 24 8.84 17 7 24 11.3 18 8 24 12.0 31 9 24 23.7 76 10 24 96.5 584 11 24 463 1839 12 24 958 2085 13 24 1.28E3

2285 14 24 1.41E3

2203 15 24 1.38E3

1967 16 24 1.12E3

1485 17 24 912 1147 18 24 759 1397 19 24 735 318 20 24 445 68 21 24 78.4 33 22 24 24.3 22 23 24 13.7 17 24 24 11.1 14 25 24 9.06 10 26 24 6.41 7 27 24 4.24 4 28 24 2.32 3 29 24 2.02 3 30 24 2.32 3 31 24 2.16