22 0 1 0.432 24 1 1 0.482 45 2 1 0.616 54 3 1 0.734 76 4 1 0.934 85 5 1 1.14 113 6 1 1.44 136 7 1 1.64 146 8 1 1.89 178 9 1 2.21 163 10 1 1.98 133 11 1 1.68 144 12 1 1.75 170 13 1 2.13 180 14 1 2.30 228 15 1 2.91 235 16 1 3.02 292 17 1 3.61 350 18 1 4.34 342 19 1 4.31 330 20 1 4.19 311 21 1 3.90 22 0 2 0.415 38 1 2 0.622 51 2 2 0.748 63 3 2 0.846 84 4 2 1.12 111 5 2 1.42 145 6 2 1.85 156 7 2 1.95 206 8 2 2.57 217 9 2 2.83 222 10 2 2.81 172 11 2 2.17 156 12 2 2.00 204 13 2 2.67 267 14 2 3.47 293 15 2 3.83 274 16 2 3.66 399 17 2 5.23 408 18 2 5.28 398 19 2 5.15 389 20 2 4.99 354 21 2 4.65 18 0 3 0.416 34 1 3 0.557 49 2 3 0.715 62 3 3 0.860 93 4 3 1.21 126 5 3 1.61 153 6 3 1.90 202 7 3 2.59 238 8 3 3.06 261 9 3 3.39 257 10 3 3.40 210 11 3 2.71 196 12 3 2.51 304 13 3 3.95 327 14 3 4.24 420 15 3 5.39 430 16 3 5.46 466 17 3 6.17 452 18 3 5.98 445 19 3 5.87 420 20 3 5.57 390 21 3 5.09 19 0 4 0.412 28 1 4 0.473 40 2 4 0.636 63 3 4 0.883 98 4 4 1.24 119 5 4 1.59 177 6 4 2.26 244 7 4 3.12 284 8 4 3.59 310 9 4 4.00 336 10 4 4.30 285 11 4 3.65 269 12 4 3.55 434 13 4 5.56 452 14 4 5.77 516 15 4 6.72 533 16 4 6.94 530 17 4 7.02 524 18 4 6.83 498 19 4 6.47 459 20 4 6.10 423 21 4 5.52 27 0 5 0.502 21 1 5 0.493 44 2 5 0.658 60 3 5 0.874 95 4 5 1.26 143 5 5 1.84 214 6 5 2.82 289 7 5 3.73 330 8 5 4.32 370 9 5 4.81 401 10 5 5.27 366 11 5 4.75 373 12 5 5.01 567 13 5 7.47 606 14 5 7.82 608 15 5 8.01 613 16 5 8.15 606 17 5 7.96 578 18 5 7.56 540 19 5 7.14 499 20 5 6.64 460 21 5 6.10 24 0 6 0.463 26 1 6 0.510 41 2 6 0.628 59 3 6 0.766 102 4 6 1.35 146 5 6 1.84 240 6 6 3.12 333 7 6 4.34 401 8 6 5.13 441 9 6 5.72 480 10 6 6.30 463 11 6 5.96 593 12 6 7.57 690 13 6 9.06 720 14 6 9.50 714 15 6 9.42 704 16 6 9.27 665 17 6 8.79 631 18 6 8.34 587 19 6 7.69 545 20 6 7.15 484 21 6 6.48 24 0 7 0.446 21 1 7 0.445 40 2 7 0.587 73 3 7 0.891 113 4 7 1.47 142 5 7 1.73 243 6 7 3.17 397 7 7 5.19 477 8 7 6.09 526 9 7 6.81 572 10 7 7.43 663 11 7 8.67 763 12 7 10.1 828 13 7 10.9 855 14 7 11.2 828 15 7 10.9 794 16 7 10.4 733 17 7 9.71 684 18 7 8.98 628 19 7 8.26 577 20 7 7.64 512 21 7 6.82 19 0 8 0.372 28 1 8 0.500 44 2 8 0.640 69 3 8 0.944 119 4 8 1.50 149 5 8 1.89 255 6 8 3.35 469 7 8 6.12 565 8 8 7.34 639 9 8 8.30 702 10 8 9.12 853 11 8 11.3 953 12 8 12.6 985 13 8 13.1 986 14 8 13.0 929 15 8 12.4 865 16 8 11.5 805 17 8 10.6 725 18 8 9.67 663 19 8 8.79 609 20 8 8.06 533 21 8 7.14 23 0 9 0.459 38 1 9 0.536 50 2 9 0.703 68 3 9 0.966 117 4 9 1.48 165 5 9 2.14 234 6 9 3.04 569 7 9 7.34 700 8 9 9.10 796 9 9 10.4 932 10 9 11.9

1103 11 9 14.7

1176 12 9 15.6

1168 13 9 15.5

1121 14 9 14.9

1054 15 9 13.9 964 16 9 12.6 865 17 9 11.5 784 18 9 10.4 701 19 9 9.31 634 20 9 8.43 565 21 9 7.43 30 0 10 0.434 28 1 10 0.545 53 2 10 0.744 85 3 10 1.12 112 4 10 1.45 219 5 10 2.86 268 6 10 3.42 668 7 10 8.25 893 8 10 11.5

1042 9 10 13.8

1260 10 10 16.0

1443 11 10 19.1

1423 12 10 18.9

1348 13 10 17.8

1248 14 10 16.6

1148 15 10 15.2

1020 16 10 13.6 915 17 10 12.1 825 18 10 10.9 739 19 10 9.71 661 20 10 8.74 584 21 10 7.72 26 0 11 0.480 33 1 11 0.553 60 2 11 0.797 94 3 11 1.21 115 4 11 1.53 237 5 11 3.11 362 6 11 4.93 884 7 11 10.9

1185 8 11 15.5

1533 9 11 20.4

1771 10 11 22.1

1815 11 11 24.1

1678 12 11 22.3

1514 13 11 20.1

1348 14 11 17.6

1217 15 11 16.2

1072 16 11 14.3 955 17 11 12.7 847 18 11 11.3 763 19 11 10.1 677 20 11 9.01 595 21 11 7.91 29 0 12 0.479 41 1 12 0.604 57 2 12 0.789 80 3 12 1.06 141 4 12 1.83 177 5 12 2.42 443 6 12 6.12

1133 7 12 14.9

1679 8 12 22.4

2453 9 12 32.3

2359 10 12 29.3

2187 11 12 29.2

1868 12 12 23.9

1574 13 12 19.1

1432 14 12 19.1

1254 15 12 16.7

1117 16 12 14.8 984 17 12 13.1 875 18 12 11.5 782 19 12 10.3 695 20 12 9.23 606 21 12 8.12 36 0 13 0.572 54 1 13 0.733 77 2 13 0.986 85 3 13 1.11 128 4 13 1.66 200 5 13 2.61 297 6 13 4.21

1013 7 13 15.3

4082 8 13 56.9

3474 9 13 45.1

2875 10 13 33.0

2324 11 13 27.1

1959 12 13 24.2

1731 13 13 23.0

1481 14 13 19.7

1288 15 13 17.1

1098 16 13 14.1

1000 17 13 13.2 890 18 13 11.8 791 19 13 10.5 703 20 13 9.37 621 21 13 8.33 40 0 14 0.602 63 1 14 0.810 87 2 14 1.20 120 3 14 1.54 131 4 14 1.64 180 5 14 2.38 306 6 14 5.11 934 7 14 23.8

4018 8 14 53.7

1784 9 14 28.8

3268 10 14 40.6

2430 11 14 27.9

1979 12 14 24.9

1694 13 14 21.9

1470 14 14 19.3

1277 15 14 16.6

1048 16 14 12.3

1000 17 14 13.3 895 18 14 11.8 802 19 14 10.6 712 20 14 9.44 629 21 14 8.35 44 0 15 0.652 75 1 15 0.909 103 2 15 1.29 123 3 15 1.58 166 4 15 2.12 157 5 15 2.06 303 6 15 4.33

1733 7 15 34.2 493 8 15 21.8 713 9 15 22.5 476 10 15 16.8 472 11 15 8.96 369 12 15 7.48 365 13 15 6.08 783 14 15 11.2

1185 15 15 14.6

1059 16 15 12.9

1005 17 15 13.3 893 18 15 11.8 807 19 15 10.6 716 20 15 9.48 631 21 15 8.39 50 0 16 0.722 71 1 16 0.956 105 2 16 1.32 140 3 16 1.84 193 4 16 2.50 175 5 16 2.26 324 6 16 5.00

5128 7 16 55.6 479 8 16 11.9 304 9 16 7.16 278 10 16 4.01 319 11 16 5.76 332 12 16 5.68

1039 13 16 13.7 791 14 16 11.2

1058 15 16 11.9

1080 16 16 14.0 994 17 16 13.2 878 18 16 11.7 794 19 16 10.5 717 20 16 9.44 629 21 16 8.38 52 0 17 0.769 78 1 17 1.07 116 2 17 1.42 153 3 17 1.96 209 4 17 2.72 177 5 17 2.38 386 6 17 6.46 587 7 17 16.4 758 8 17 18.1 288 9 17 5.64 245 10 17 3.49 323 11 17 5.74 506 12 17 7.74 624 13 17 9.64 707 14 17 9.89 515 15 17 8.47

1010 16 17 11.9 966 17 17 12.9 871 18 17 11.6 781 19 17 10.4 711 20 17 9.43 620 21 17 8.32 53 0 18 0.774 80 1 18 1.07 102 2 18 1.42 139 3 18 1.80 162 4 18 2.27 194 5 18 2.64 284 6 18 5.26 302 7 18 4.72

1178 8 18 21.2 322 9 18 6.04 303 10 18 5.39 331 11 18 6.32 690 12 18 10.1

1228 13 18 14.8 433 14 18 7.38 461 15 18 6.77 806 16 18 9.43 944 17 18 12.7 853 18 18 11.4 772 19 18 10.3 704 20 18 9.33 622 21 18 8.31 53 0 19 0.830 78 1 19 1.04 90 2 19 1.23 99 3 19 1.28 111 4 19 1.49 163 5 19 2.10 267 6 19 4.87 855 7 19 13.6

1336 8 19 19.2

1032 9 19 14.6 299 10 19 4.78 486 11 19 8.14 314 12 19 5.89

1134 13 19 13.1 470 14 19 8.21 409 15 19 6.66 960 16 19 11.6 936 17 19 12.4 828 18 19 11.1 765 19 19 10.1 683 20 19 9.09 610 21 19 8.19 41 0 20 0.631 51 1 20 0.796 65 2 20 0.903 79 3 20 1.04 114 4 20 1.45 152 5 20 1.98 253 6 20 4.01

1064 7 20 14.0 388 8 20 7.04

1109 9 20 14.5 357 10 20 6.43 386 11 20 7.41 275 12 20 4.28

1241 13 20 15.3 737 14 20 10.2 630 15 20 8.53 697 16 20 8.70 902 17 20 12.0 814 18 20 10.8 733 19 20 9.82 672 20 20 8.92 598 21 20 8.03 52 0 21 0.758 60 1 21 0.813 69 2 21 0.896 91 3 21 1.12 132 4 21 1.71 203 5 21 2.69 364 6 21 5.60 574 7 21 8.16

1500 8 21 15.8

1479 9 21 18.3

1053 10 21 13.8 585 11 21 8.63 332 12 21 5.05

1022 13 21 11.2

1091 14 21 13.8 740 15 21 9.69 392 16 21 6.65 884 17 21 11.6 797 18 21 10.6 723 19 21 9.65 652 20 21 8.75 588 21 21 7.91 45 0 22 0.635 52 1 22 0.758 63 2 22 0.885 107 3 22 1.41 144 4 22 1.90 287 5 22 3.64 383 6 22 4.80 469 7 22 7.01

1285 8 22 15.5

1290 9 22 15.4 782 10 22 10.4 940 11 22 11.9 682 12 22 9.54

1040 13 22 12.3

1084 14 22 14.4 914 15 22 11.8 403 16 22 6.12 822 17 22 10.7 767 18 22 10.3 701 19 22 9.38 636 20 22 8.47 573 21 22 7.66 43 0 23 0.684 56 1 23 0.798 71 2 23 0.994 108 3 23 1.45 161 4 23 2.02 203 5 23 2.77 266 6 23 4.25 317 7 23 4.35 498 8 23 8.42 914 9 23 11.0

1200 10 23 14.1

1134 11 23 14.5

1086 12 23 13.4

1058 13 23 14.0

1021 14 23 13.6 953 15 23 12.5 567 16 23 7.77 733 17 23 8.70 742 18 23 9.89 680 19 23 9.13 624 20 23 8.32 561 21 23 7.55 44 0 24 0.679 58 1 24 0.808 63 2 24 0.860 99 3 24 1.32 127 4 24 1.61 162 5 24 2.35 310 6 24 4.84 305 7 24 4.53 292 8 24 4.31 688 9 24 9.31

1142 10 24 14.7

1117 11 24 14.6

1087 12 24 14.4

1014 13 24 13.5 968 14 24 12.8 919 15 24 12.3 746 16 24 9.12 582 17 24 6.97 713 18 24 9.58 665 19 24 8.82 601 20 24 8.10 555 21 24 7.37 44 0 25 0.628 56 1 25 0.767 69 2 25 0.924 86 3 25 1.14 84 4 25 1.08 142 5 25 1.95 242 6 25 3.52 185 7 25 2.62 318 8 25 4.73 843 9 25 10.3

1036 10 25 13.3

1055 11 25 14.0

1006 12 25 13.3 957 13 25 12.7 926 14 25 12.2 872 15 25 11.6 755 16 25 9.24 309 17 25 4.99 694 18 25 9.17 638 19 25 8.45 584 20 25 7.79 535 21 25 7.12 32 0 26 0.513 36 1 26 0.596 55 2 26 0.846 86 3 26 1.17 145 4 26 1.89 152 5 26 2.10 248 6 26 3.43 273 7 26 3.68 543 8 26 7.10 809 9 26 10.5 856 10 26 10.9 960 11 26 12.5 948 12 26 12.5 902 13 26 12.0 873 14 26 11.5 821 15 26 11.0 754 16 26 9.76 251 17 26 3.89 657 18 26 8.72 623 19 26 8.15 565 20 26 7.55 515 21 26 6.87 20 0 27 0.306 30 1 27 0.469 60 2 27 0.805 76 3 27 1.03 116 4 27 1.45 213 5 27 2.67 329 6 27 4.55 388 7 27 5.22 463 8 27 6.05 731 9 27 9.38 803 10 27 10.2 900 11 27 11.8 887 12 27 11.7 853 13 27 11.2 830 14 27 10.9 770 15 27 10.2 728 16 27 9.59 406 17 27 5.53 623 18 27 8.34 590 19 27 7.76 542 20 27 7.17 498 21 27 6.59 16 0 28 0.321 27 1 28 0.496 64 2 28 0.846 96 3 28 1.24 158 4 28 1.94 216 5 28 2.85 326 6 28 4.75 386 7 28 5.32 455 8 28 5.91 674 9 28 8.72 764 10 28 10.1 812 11 28 10.8 825 12 28 10.9 798 13 28 10.6 772 14 28 10.2 726 15 28 9.61 688 16 28 9.11 640 17 28 8.29 608 18 28 7.97 565 19 28 7.49 528 20 28 6.98 484 21 28 6.40 29 0 29 0.484 41 1 29 0.597 57 2 29 0.788 99 3 29 1.30 147 4 29 1.96 200 5 29 2.66 292 6 29 4.02 367 7 29 4.95 435 8 29 5.69 606 9 29 7.95 693 10 29 9.14 753 11 29 9.84 759 12 29 10.1 758 13 29 10.0 731 14 29 9.60 698 15 29 9.09 660 16 29 8.70 621 17 29 8.22 579 18 29 7.65 553 19 29 7.25 507 20 29 6.72 461 21 29 6.08 37 0 30 0.553 34 1 30 0.625 53 2 30 0.723 94 3 30 1.21 138 4 30 1.84 192 5 30 2.51 281 6 30 3.79 362 7 30 4.82 395 8 30 5.21 536 9 30 7.06 626 10 30 8.33 677 11 30 9.03 708 12 30 9.36 713 13 30 9.37 681 14 30 9.10 651 15 30 8.62 624 16 30 8.29 595 17 30 7.85 559 18 30 7.37 522 19 30 6.92 483 20 30 6.44 450 21 30 5.91 35 0 31 0.609 58 1 31 0.807 70 2 31 0.821 77 3 31 1.01 137 4 31 1.74 180 5 31 2.33 254 6 31 3.38 339 7 31 4.47 364 8 31 4.75 470 9 31 6.22 567 10 31 7.58 622 11 31 8.20 642 12 31 8.56 660 13 31 8.67 635 14 31 8.47 617 15 31 8.17 594 16 31 7.88 562 17 31 7.49 546 18 31 7.08 506 19 31 6.71 474 20 31 6.20 429 21 31 5.69 41 0 32 0.545 62 1 32 0.801 56 2 32 0.735 69 3 32 0.899 106 4 32 1.41 164 5 32 2.13 222 6 32 2.97 306 7 32 4.10 320 8 32 4.24 409 9 32 5.46 510 10 32 6.68 541 11 32 7.33 585 12 32 7.73 601 13 32 8.00 588 14 32 7.75 562 15 32 7.56 557 16 32 7.27 524 17 32 6.90 505 18 32 6.60 473 19 32 6.28 445 20 32 5.84 412 21 32 5.42 36 0 33 0.559 48 1 33 0.722 58 2 33 0.758 71 3 33 0.849 77 4 33 1.08 147 5 33 1.90 200 6 33 2.67 276 7 33 3.61 293 8 33 3.84 360 9 33 4.74 449 10 33 5.96 496 11 33 6.63 534 12 33 7.01 543 13 33 7.16 539 14 33 7.01 515 15 33 6.87 513 16 33 6.73 493 17 33 6.49 474 18 33 6.18 440 19 33 5.88 418 20 33 5.54 380 21 33 5.15