0 0 1 0.0659 0 1 1 0.105 5 2 1 0.157 10 3 1 0.245 24 4 1 0.307 37 5 1 0.425 59 6 1 0.608 69 7 1 0.744 86 8 1 0.866 101 9 1 0.991 107 10 1 1.05 108 11 1 1.06 115 12 1 1.08 107 13 1 1.04 103 14 1 0.988 92 15 1 0.945 92 16 1 0.873 84 17 1 0.794 77 18 1 0.739 70 19 1 0.697 65 20 1 0.607 41 21 1 0.461 0 0 2 0.0910 0 1 2 0.164 13 2 2 0.235 35 3 2 0.359 46 4 2 0.475 64 5 2 0.656 84 6 2 0.806 100 7 2 0.984 123 8 2 1.18 131 9 2 1.29 146 10 2 1.39 138 11 2 1.33 131 12 2 1.32 125 13 2 1.28 123 14 2 1.20 119 15 2 1.12 109 16 2 1.00 101 17 2 0.948 95 18 2 0.872 84 19 2 0.804 74 20 2 0.718 57 21 2 0.598 0 0 3 0.126 6 1 3 0.151 18 2 3 0.261 44 3 3 0.478 41 4 3 0.498 57 5 3 0.642 90 6 3 0.938 119 7 3 1.18 142 8 3 1.40 158 9 3 1.58 163 10 3 1.60 157 11 3 1.53 147 12 3 1.48 139 13 3 1.40 126 14 3 1.28 114 15 3 1.18 111 16 3 1.09 103 17 3 1.02 95 18 3 0.916 83 19 3 0.853 79 20 3 0.768 59 21 3 0.632 3 0 4 0.141 3 1 4 0.169 17 2 4 0.263 39 3 4 0.471 62 4 4 0.695 88 5 4 0.882 121 6 4 1.21 161 7 4 1.57 183 8 4 1.83 195 9 4 1.92 194 10 4 1.90 174 11 4 1.76 165 12 4 1.70 151 13 4 1.55 144 14 4 1.40 130 15 4 1.30 118 16 4 1.17 104 17 4 1.08 95 18 4 0.970 97 19 4 0.890 74 20 4 0.784 68 21 4 0.719 1 0 5 0.138 6 1 5 0.191 14 2 5 0.195 25 3 5 0.369 69 4 5 0.719 104 5 5 1.03 165 6 5 1.62 211 7 5 2.08 224 8 5 2.28 225 9 5 2.24 213 10 5 2.12 197 11 5 1.94 182 12 5 1.77 165 13 5 1.63 155 14 5 1.47 138 15 5 1.31 122 16 5 1.20 110 17 5 1.09 101 18 5 0.979 86 19 5 0.876 83 20 5 0.794 67 21 5 0.699 0 0 6 0.125 3 1 6 0.179 10 2 6 0.217 38 3 6 0.429 72 4 6 0.722 136 5 6 1.44 238 6 6 2.38 281 7 6 2.83 281 8 6 2.79 258 9 6 2.59 237 10 6 2.35 213 11 6 2.08 192 12 6 1.89 174 13 6 1.73 162 14 6 1.51 139 15 6 1.34 121 16 6 1.22 116 17 6 1.08 100 18 6 0.949 90 19 6 0.857 76 20 6 0.755 69 21 6 0.684 0 0 7 0.132 4 1 7 0.198 16 2 7 0.230 46 3 7 0.518 122 4 7 1.20 238 5 7 2.48 371 6 7 3.73 370 7 7 3.75 333 8 7 3.37 293 9 7 2.92 256 10 7 2.56 229 11 7 2.27 199 12 7 2.00 183 13 7 1.75 167 14 7 1.59 138 15 7 1.39 133 16 7 1.24 111 17 7 1.09 96 18 7 0.905 84 19 7 0.827 80 20 7 0.756 68 21 7 0.659 4 0 8 0.125 5 1 8 0.199 15 2 8 0.254 69 3 8 0.758 271 4 8 2.94 524 5 8 5.20 537 6 8 5.47 445 7 8 4.53 369 8 8 3.71 316 9 8 3.14 263 10 8 2.72 237 11 8 2.38 209 12 8 2.08 185 13 8 1.85 161 14 8 1.59 140 15 8 1.40 126 16 8 1.23 107 17 8 1.07 84 18 8 0.813 80 19 8 0.789 72 20 8 0.710 66 21 8 0.668 2 0 9 0.141 5 1 9 0.198 27 2 9 0.315 87 3 9 0.889 861 4 9 10.7 937 5 9 9.94 645 6 9 6.66 483 7 9 4.90 387 8 9 3.95 328 9 9 3.31 280 10 9 2.80 248 11 9 2.49 218 12 9 2.14 185 13 9 1.86 169 14 9 1.63 137 15 9 1.37 131 16 9 1.21 107 17 9 1.05 84 18 9 0.814 75 19 9 0.767 75 20 9 0.690 63 21 9 0.632 6 0 10 0.163 15 1 10 0.239 28 2 10 0.380 102 3 10 1.10 536 4 10 7.76 866 5 10 8.68 656 6 10 6.74 497 7 10 5.04 408 8 10 4.13 349 9 10 3.45 294 10 10 2.95 252 11 10 2.57 220 12 10 2.15 187 13 10 1.79 169 14 10 1.63 141 15 10 1.32 122 16 10 1.16 106 17 10 1.04 87 18 10 0.818 81 19 10 0.730 69 20 10 0.690 64 21 10 0.627 9 0 11 0.164 19 1 11 0.243 35 2 11 0.361 90 3 11 0.929 595 4 11 6.31 744 5 11 7.60 607 6 11 6.14 483 7 11 4.95 409 8 11 4.09 346 9 11 3.49 303 10 11 3.01 260 11 11 2.60 213 12 11 2.13 182 13 11 1.79 165 14 11 1.60 132 15 11 1.28 112 16 11 1.09 101 17 11 0.989 84 18 11 0.790 71 19 11 0.680 68 20 11 0.649 60 21 11 0.592 2 0 12 0.135 20 1 12 0.243 32 2 12 0.346 88 3 12 0.830 343 4 12 3.53 566 5 12 5.77 531 6 12 5.42 466 7 12 4.71 400 8 12 4.01 348 9 12 3.45 296 10 12 2.93 253 11 12 2.47 208 12 12 2.07 174 13 12 1.66 155 14 12 1.46 126 15 12 1.19 119 16 12 1.07 94 17 12 0.925 82 18 12 0.745 73 19 12 0.677 65 20 12 0.602 56 21 12 0.558 5 0 13 0.172 22 1 13 0.276 36 2 13 0.371 85 3 13 0.828 190 4 13 2.00 447 5 13 4.48 485 6 13 4.88 459 7 13 4.58 397 8 13 3.98 345 9 13 3.46 296 10 13 2.94 246 11 13 2.43 209 12 13 2.02 169 13 13 1.65 153 14 13 1.41 123 15 13 1.20 113 16 13 1.03 94 17 13 0.884 82 18 13 0.776 69 19 13 0.671 61 20 13 0.620 63 21 13 0.601 8 0 14 0.149 20 1 14 0.254 24 2 14 0.314 73 3 14 0.740 179 4 14 1.77 390 5 14 3.96 455 6 14 4.63 435 7 14 4.35 377 8 14 3.79 327 9 14 3.28 280 10 14 2.81 233 11 14 2.30 195 12 14 1.88 158 13 14 1.56 142 14 14 1.33 118 15 14 1.12 101 16 14 0.964 89 17 14 0.838 74 18 14 0.687 66 19 14 0.664 60 20 14 0.565 52 21 14 0.525 9 0 15 0.173 19 1 15 0.279 37 2 15 0.387 69 3 15 0.657 156 4 15 1.67 355 5 15 3.60 444 6 15 4.42 407 7 15 4.11 364 8 15 3.62 317 9 15 3.20 272 10 15 2.74 228 11 15 2.23 190 12 15 1.84 155 13 15 1.52 135 14 15 1.26 110 15 15 1.09 100 16 15 0.917 90 17 15 0.804 79 18 15 0.738 67 19 15 0.665 59 20 15 0.582 54 21 15 0.553 6 0 16 0.167 19 1 16 0.289 36 2 16 0.378 70 3 16 0.683 150 4 16 1.48 276 5 16 2.87 415 6 16 4.16 378 7 16 3.87 340 8 16 3.45 317 9 16 3.12 266 10 16 2.66 219 11 16 2.16 187 12 16 1.81 156 13 16 1.50 130 14 16 1.25 115 15 16 1.09 102 16 16 0.951 82 17 16 0.832 78 18 16 0.719 67 19 16 0.662 67 20 16 0.631 54 21 16 0.557 3 0 17 0.172 16 1 17 0.283 32 2 17 0.376 64 3 17 0.643 122 4 17 1.22 246 5 17 2.50 378 6 17 3.77 354 7 17 3.61 324 8 17 3.22 280 9 17 2.86 251 10 17 2.46 212 11 17 2.04 176 12 17 1.72 149 13 17 1.42 126 14 17 1.22 110 15 17 1.04 98 16 17 0.924 82 17 17 0.825 74 18 17 0.708 69 19 17 0.664 62 20 17 0.585 52 21 17 0.553 4 0 18 0.160 21 1 18 0.286 34 2 18 0.374 66 3 18 0.670 121 4 18 1.43 219 5 18 2.27 344 6 18 3.39 331 7 18 3.34 304 8 18 3.02 270 9 18 2.71 231 10 18 2.31 201 11 18 1.98 165 12 18 1.70 141 13 18 1.42 124 14 18 1.21 103 15 18 1.07 96 16 18 0.916 79 17 18 0.814 74 18 18 0.726 61 19 18 0.638 57 20 18 0.608 55 21 18 0.574 4 0 19 0.219 17 1 19 0.297 33 2 19 0.397 82 3 19 0.811 117 4 19 1.21 218 5 19 2.20 307 6 19 3.12 304 7 19 3.10 281 8 19 2.90 261 9 19 2.63 221 10 19 2.25 195 11 19 1.92 170 12 19 1.68 145 13 19 1.42 119 14 19 1.19 103 15 19 1.03 97 16 19 0.931 86 17 19 0.858 79 18 19 0.744 68 19 19 0.682 60 20 19 0.616 52 21 19 0.561 10 0 20 0.236 25 1 20 0.320 39 2 20 0.429 94 3 20 0.969 121 4 20 1.19 212 5 20 2.15 286 6 20 2.88 292 7 20 2.93 277 8 20 2.77 245 9 20 2.48 216 10 20 2.14 193 11 20 1.87 170 12 20 1.62 138 13 20 1.37 123 14 20 1.21 107 15 20 1.04 93 16 20 0.965 87 17 20 0.882 72 18 20 0.748 68 19 20 0.693 61 20 20 0.646 63 21 20 0.645 5 0 21 0.250 28 1 21 0.346 41 2 21 0.480 93 3 21 0.954 121 4 21 1.20 202 5 21 2.01 268 6 21 2.68 268 7 21 2.76 264 8 21 2.69 247 9 21 2.45 212 10 21 2.10 188 11 21 1.87 169 12 21 1.58 142 13 21 1.41 123 14 21 1.22 109 15 21 1.06 101 16 21 0.955 90 17 21 0.886 79 18 21 0.785 71 19 21 0.721 66 20 21 0.680 63 21 21 0.641 10 0 22 0.229 22 1 22 0.337 35 2 22 0.455 86 3 22 0.925 117 4 22 1.15 190 5 22 1.91 248 6 22 2.44 258 7 22 2.60 260 8 22 2.55 235 9 22 2.30 201 10 22 2.02 185 11 22 1.86 159 12 22 1.59 143 13 22 1.36 123 14 22 1.20 109 15 22 1.05 102 16 22 0.968 90 17 22 0.875 83 18 22 0.787 75 19 22 0.734 69 20 22 0.681 66 21 22 0.635 12 0 23 0.221 31 1 23 0.353 38 2 23 0.439 83 3 23 0.851 117 4 23 1.08 186 5 23 1.84 224 6 23 2.23 248 7 23 2.49 244 8 23 2.43 224 9 23 2.24 201 10 23 1.99 184 11 23 1.82 160 12 23 1.56 143 13 23 1.38 120 14 23 1.20 111 15 23 1.07 101 16 23 0.982 93 17 23 0.887 90 18 23 0.797 79 19 23 0.740 74 20 23 0.700 63 21 23 0.646 18 0 24 0.252 31 1 24 0.326 39 2 24 0.419 87 3 24 0.844 119 4 24 1.08 171 5 24 1.69 212 6 24 2.14 237 7 24 2.37 250 8 24 2.42 221 9 24 2.19 205 10 24 1.99 183 11 24 1.82 168 12 24 1.62 151 13 24 1.39 131 14 24 1.23 114 15 24 1.09 101 16 24 0.985 97 17 24 0.932 86 18 24 0.836 79 19 24 0.775 74 20 24 0.728 67 21 24 0.670 14 0 25 0.212 28 1 25 0.329 41 2 25 0.415 76 3 25 0.764 101 4 25 0.959 157 5 25 1.58 202 6 25 2.04 230 7 25 2.26 235 8 25 2.33 224 9 25 2.22 207 10 25 1.99 189 11 25 1.80 167 12 25 1.60 146 13 25 1.42 135 14 25 1.23 121 15 25 1.13 109 16 25 1.01 95 17 25 0.897 86 18 25 0.818 80 19 25 0.748 75 20 25 0.708 73 21 25 0.647 6 0 26 0.195 25 1 26 0.327 46 2 26 0.419 68 3 26 0.720 91 4 26 0.896 153 5 26 1.51 198 6 26 1.99 219 7 26 2.25 237 8 26 2.32 231 9 26 2.31 218 10 26 2.17 198 11 26 1.98 175 12 26 1.72 160 13 26 1.49 137 14 26 1.33 118 15 26 1.18 110 16 26 1.04 100 17 26 0.964 85 18 26 0.853 81 19 26 0.783 75 20 26 0.741 69 21 26 0.672 6 0 27 0.154 25 1 27 0.251 34 2 27 0.371 61 3 27 0.632 83 4 27 0.800 146 5 27 1.45 207 6 27 2.05 228 7 27 2.28 238 8 27 2.41 250 9 27 2.51 251 10 27 2.41 235 11 27 2.30 204 12 27 1.99 173 13 27 1.66 150 14 27 1.45 131 15 27 1.27 119 16 27 1.14 105 17 27 1.02 97 18 27 0.912 84 19 27 0.830 76 20 27 0.758 65 21 27 0.676 4 0 28 0.142 12 1 28 0.224 25 2 28 0.368 55 3 28 0.567 85 4 28 0.774 121 5 28 1.23 161 6 28 1.64 204 7 28 2.06 243 8 28 2.39 261 9 28 2.62 267 10 28 2.67 248 11 28 2.55 243 12 28 2.39 226 13 28 2.23 205 14 28 2.03 172 15 28 1.68 149 16 28 1.49 138 17 28 1.32 115 18 28 1.10 99 19 28 0.913 87 20 28 0.827 77 21 28 0.748 12 0 29 0.212 20 1 29 0.254 40 2 29 0.440 54 3 29 0.630 81 4 29 0.851 133 5 29 1.34 154 6 29 1.55 202 7 29 2.08 267 8 29 2.69 284 9 29 2.86 282 10 29 2.81 285 11 29 2.79 265 12 29 2.67 265 13 29 2.59 248 14 29 2.49 234 15 29 2.33 219 16 29 2.17 205 17 29 2.01 179 18 29 1.76 157 19 29 1.53 146 20 29 1.42 111 21 29 1.12 13 0 30 0.202 15 1 30 0.280 42 2 30 0.418 61 3 30 0.600 92 4 30 0.915 128 5 30 1.29 164 6 30 1.66 229 7 30 2.31 319 8 30 3.20 338 9 30 3.42 336 10 30 3.39 324 11 30 3.29 322 12 30 3.17 292 13 30 3.00 285 14 30 2.87 271 15 30 2.71 249 16 30 2.48 239 17 30 2.32 213 18 30 2.18 203 19 30 2.01 176 20 30 1.82 120 21 30 1.14 11 0 31 0.245 25 1 31 0.320 33 2 31 0.367 44 3 31 0.528 76 4 31 0.787 103 5 31 1.02 137 6 31 1.37 188 7 31 1.91 278 8 31 2.80 316 9 31 3.20 327 10 31 3.29 315 11 31 3.22 311 12 31 3.11 295 13 31 2.96 282 14 31 2.83 261 15 31 2.67 246 16 31 2.50 226 17 31 2.34 209 18 31 2.12 203 19 31 2.04 186 20 31 1.87 131 21 31 1.36 14 0 32 0.241 20 1 32 0.288 25 2 32 0.327 39 3 32 0.407 46 4 32 0.529 69 5 32 0.745 103 6 32 1.04 131 7 32 1.34 177 8 32 1.76 203 9 32 2.09 231 10 32 2.32 244 11 32 2.50 248 12 32 2.47 247 13 32 2.47 236 14 32 2.33 227 15 32 2.26 213 16 32 2.13 201 17 32 2.04 199 18 32 1.96 180 19 32 1.83 166 20 32 1.67 129 21 32 1.31 17 0 33 0.242 15 1 33 0.249 29 2 33 0.296 33 3 33 0.332 46 4 33 0.462 61 5 33 0.622 76 6 33 0.742 86 7 33 0.892 115 8 33 1.08 126 9 33 1.30 140 10 33 1.37 153 11 33 1.54 177 12 33 1.76 185 13 33 1.81 185 14 33 1.84 180 15 33 1.81 186 16 33 1.77 172 17 33 1.67 161 18 33 1.62 153 19 33 1.51 149 20 33 1.44 137 21 33 1.33