999 0 1 0.173

1378 1 1 0.237

1816 2 1 0.316

2570 3 1 0.455

3167 4 1 0.556

4789 5 1 0.815

5957 6 1 1.02

6780 7 1 1.17

7628 8 1 1.31

8357 9 1 1.44

8810 10 1 1.52

9031 11 1 1.55

8999 12 1 1.55

8905 13 1 1.53

8603 14 1 1.48

8253 15 1 1.42

7920 16 1 1.36

7506 17 1 1.29

7121 18 1 1.22

6671 19 1 1.14

6018 20 1 1.03

5203 21 1 0.890 1121 0 2 0.192

1534 1 2 0.264

2343 2 2 0.406

3460 3 2 0.593

4513 4 2 0.767

5695 5 2 0.962

6712 6 2 1.15

7846 7 2 1.35

8920 8 2 1.54

9784 9 2 1.68

10182 10 2 1.75

10220 11 2 1.76

10067 12 2 1.73

9811 13 2 1.69

9390 14 2 1.61

8896 15 2 1.53

8419 16 2 1.45

7924 17 2 1.36

7491 18 2 1.29

7054 19 2 1.21

6414 20 2 1.10

5601 21 2 0.959 1191 0 3 0.205

1679 1 3 0.292

2769 2 3 0.486

4254 3 3 0.728

4222 4 3 0.732

6217 5 3 1.02

7642 6 3 1.32

9206 7 3 1.59

10569 8 3 1.82

11317 9 3 1.95

11530 10 3 1.98

11329 11 3 1.95

11017 12 3 1.89

10583 13 3 1.81

9983 14 3 1.71

9358 15 3 1.61

8764 16 3 1.51

8227 17 3 1.41

7694 18 3 1.32

7190 19 3 1.23

6645 20 3 1.13

5822 21 3 1.01 1226 0 4 0.217

1638 1 4 0.281

2577 2 4 0.454

4539 3 4 0.760

5465 4 4 0.944

7147 5 4 1.21

9193 6 4 1.58

11290 7 4 1.95

12785 8 4 2.19

13229 9 4 2.27

13017 10 4 2.24

12553 11 4 2.16

11942 12 4 2.05

11262 13 4 1.93

10486 14 4 1.80

9772 15 4 1.67

9096 16 4 1.56

8437 17 4 1.45

7815 18 4 1.34

7299 19 4 1.25

6772 20 4 1.16

6059 21 4 1.04 1316 0 5 0.233

1690 1 5 0.290

2087 2 5 0.360

3905 3 5 0.687

6370 4 5 1.09

8327 5 5 1.46

11660 6 5 2.02

14382 7 5 2.44

15445 8 5 2.60

15209 9 5 2.59

14560 10 5 2.50

13673 11 5 2.35

12774 12 5 2.19

11866 13 5 2.03

10965 14 5 1.88

10047 15 5 1.72

9288 16 5 1.59

8561 17 5 1.47

7891 18 5 1.35

7300 19 5 1.25

6785 20 5 1.17

6197 21 5 1.07 1334 0 6 0.234

1769 1 6 0.303

2324 2 6 0.418

4218 3 6 0.751

6238 4 6 1.10

11235 5 6 1.92

15786 6 6 2.61

15853 7 6 2.90

15860 8 6 0.00

15855 9 6 2.80

15796 10 6 2.68

14653 11 6 2.51

13432 12 6 2.30

12335 13 6 2.11

11251 14 6 1.93

10268 15 6 1.76

9346 16 6 1.60

8575 17 6 1.47

7743 18 6 1.33

7277 19 6 1.24

6672 20 6 1.14

6218 21 6 1.07 1388 0 7 0.248

1900 1 7 0.328

2504 2 7 0.458

4945 3 7 0.894

9945 4 7 1.71

15819 5 7 2.61

15850 6 7 0.00

15853 7 7 0.00

15860 8 7 0.00

15856 9 7 0.00

15850 10 7 2.79

15416 11 7 2.62

14040 12 7 2.40

12704 13 7 2.18

11490 14 7 1.97

10388 15 7 1.78

9412 16 7 1.61

8482 17 7 1.45

7247 18 7 1.24

7092 19 7 1.21

6437 20 7 1.10

6118 21 7 1.06 1393 0 8 0.246

1997 1 8 0.342

2916 2 8 0.518

7780 3 8 1.43

15804 4 8 2.58

15856 5 8 2.94

15852 6 8 0.00

15857 7 8 0.00

15856 8 8 0.00

15859 9 8 0.00

15860 10 8 0.00

15827 11 8 2.70

14501 12 8 2.48

13008 13 8 2.23

11635 14 8 1.99

10409 15 8 1.78

9395 16 8 1.61

8380 17 8 1.42

6959 18 8 1.19

6939 19 8 1.19

6165 20 8 1.06

5942 21 8 1.02 1455 0 9 0.256

2014 1 9 0.350

3170 2 9 0.565

8275 3 9 1.48

15849 4 9 0.00

15853 5 9 0.00

15854 6 9 0.00

15853 7 9 0.00

15855 8 9 0.00

15854 9 9 0.00

15853 10 9 0.00

15847 11 9 2.75

14806 12 9 2.52

12986 13 9 2.22

11662 14 9 1.98

10195 15 9 1.74

9317 16 9 1.60

8250 17 9 1.40

6770 18 9 1.16

6564 19 9 1.13

5848 20 9 1.02

5740 21 9 0.993 1490 0 10 0.263

2259 1 10 0.386

3595 2 10 0.631

9771 3 10 1.67

15854 4 10 0.00

15851 5 10 0.00

15851 6 10 0.00

15852 7 10 0.00

15850 8 10 0.00

15862 9 10 0.00

15860 10 10 0.00

15856 11 10 2.78

14735 12 10 2.50

12734 13 10 2.18

11534 14 10 1.96

9852 15 10 1.68

8973 16 10 1.54

7930 17 10 1.35

6609 18 10 1.14

6199 19 10 1.06

5722 20 10 0.996

5596 21 10 0.970 1503 0 11 0.265

2284 1 11 0.395

3324 2 11 0.577

8336 3 11 1.51

15851 4 11 0.00

15855 5 11 0.00

15854 6 11 0.00

15861 7 11 0.00

15859 8 11 0.00

15861 9 11 0.00

15857 10 11 0.00

15858 11 11 2.78

14422 12 11 2.46

12561 13 11 2.15

11393 14 11 1.94

9436 15 11 1.62

8530 16 11 1.47

7518 17 11 1.30

6512 18 11 1.12

5939 19 11 1.02

5541 20 11 0.964

5357 21 11 0.929 1542 0 12 0.270

2352 1 12 0.406

3557 2 12 0.603

7826 3 12 1.44

15845 4 12 2.67

15854 5 12 0.00

15848 6 12 0.00

15854 7 12 0.00

15853 8 12 0.00

15858 9 12 0.00

15858 10 12 0.00

15845 11 12 2.75

13975 12 12 2.40

12081 13 12 2.06

10866 14 12 1.84

8999 15 12 1.55

8289 16 12 1.42

7290 17 12 1.26

6289 18 12 1.08

5791 19 12 0.995

5392 20 12 0.929

5189 21 12 0.900 1572 0 13 0.276

2411 1 13 0.415

3527 2 13 0.607

7605 3 13 1.35

13783 4 13 2.27

15861 5 13 0.00

15854 6 13 0.00

15854 7 13 0.00

15858 8 13 0.00

15856 9 13 0.00

15862 10 13 0.00

15826 11 13 2.70

13640 12 13 2.34

11595 13 13 1.99

10258 14 13 1.75

8788 15 13 1.50

7910 16 13 1.36

6972 17 13 1.20

6199 18 13 1.07

5655 19 13 0.970

5278 20 13 0.909

5227 21 13 0.905 1625 0 14 0.286

2562 1 14 0.441

3251 2 14 0.569

6973 3 14 1.21

12687 4 14 2.22

15857 5 14 0.00

15853 6 14 0.00

15854 7 14 0.00

15857 8 14 0.00

15862 9 14 0.00

15857 10 14 0.00

15765 11 14 2.66

13361 12 14 2.30

11398 13 14 1.96

9896 14 14 1.69

8557 15 14 1.47

7628 16 14 1.31

6882 17 14 1.18

6168 18 14 1.06

5596 19 14 0.964

5277 20 14 0.910

5125 21 14 0.889 1643 0 15 0.286

2579 1 15 0.443

3406 2 15 0.582

5858 3 15 1.07

12212 4 15 2.06

15849 5 15 0.00

15851 6 15 0.00

15857 7 15 0.00

15846 8 15 0.00

15862 9 15 0.00

15855 10 15 0.00

15666 11 15 2.62

13107 12 15 2.25

11196 13 15 1.91

9494 14 15 1.63

8331 15 15 1.43

7449 16 15 1.28

6820 17 15 1.17

6110 18 15 1.05

5613 19 15 0.968

5280 20 15 0.909

5053 21 15 0.876 1678 0 16 0.292

2666 1 16 0.459

3617 2 16 0.610

6013 3 16 1.04

11268 4 16 1.95

15850 5 16 2.88

15852 6 16 0.00

15857 7 16 0.00

15859 8 16 0.00

15860 9 16 0.00

15857 10 16 2.83

15127 11 16 2.56

12789 12 16 2.19

10955 13 16 1.87

9308 14 16 1.60

8229 15 16 1.41

7425 16 16 1.27

6733 17 16 1.16

6061 18 16 1.04

5670 19 16 0.972

5269 20 16 0.907

5006 21 16 0.865 1698 0 17 0.293

2713 1 17 0.462

3701 2 17 0.631

6168 3 17 1.07

10190 4 17 1.79

15834 5 17 2.77

15850 6 17 0.00

15853 7 17 0.00

15853 8 17 0.00

15859 9 17 0.00

15844 10 17 2.76

14643 11 17 2.50

12450 12 17 2.13

10733 13 17 1.83

9231 14 17 1.58

8173 15 17 1.40

7365 16 17 1.27

6736 17 17 1.16

6152 18 17 1.05

5611 19 17 0.963

5323 20 17 0.916

5043 21 17 0.875 1725 0 18 0.299

2822 1 18 0.484

3600 2 18 0.644

6205 3 18 1.08

9674 4 18 1.68

15816 5 18 2.66

15853 6 18 0.00

15853 7 18 0.00

15855 8 18 0.00

15856 9 18 0.00

15809 10 18 2.69

14277 11 18 2.44

12176 12 18 2.08

10497 13 18 1.79

9120 14 18 1.56

8159 15 18 1.40

7332 16 18 1.26

6805 17 18 1.16

6165 18 18 1.06

5663 19 18 0.975

5364 20 18 0.923

5076 21 18 0.881 1763 0 19 0.303

2818 1 19 0.479

3518 2 19 0.638

7078 3 19 1.26

9379 4 19 1.70

15815 5 19 2.66

15853 6 19 0.00

15857 7 19 0.00

15856 8 19 0.00

15859 9 19 0.00

15687 10 19 2.64

13940 11 19 2.38

11943 12 19 2.05

10391 13 19 1.77

9085 14 19 1.55

8184 15 19 1.40

7374 16 19 1.27

6873 17 19 1.18

6226 18 19 1.07

5746 19 19 0.987

5396 20 19 0.930

5121 21 19 0.885 1787 0 20 0.310

3080 1 20 0.520

3615 2 20 0.679

8561 3 20 1.43

9344 4 20 1.64

15818 5 20 2.57

15857 6 20 0.00

15861 7 20 0.00

15858 8 20 0.00

15860 9 20 2.80

15230 10 20 2.59

13645 11 20 2.32

11769 12 20 2.01

10271 13 20 1.75

9025 14 20 1.55

8160 15 20 1.40

7503 16 20 1.28

6899 17 20 1.19

6272 18 20 1.08

5820 19 20 0.999

5402 20 20 0.934

5173 21 20 0.896 1889 0 21 0.320

3334 1 21 0.564

3767 2 21 0.687

7984 3 21 1.37

8977 4 21 1.62

15774 5 21 2.50

15855 6 21 0.00

15857 7 21 0.00

15858 8 21 0.00

15848 9 21 2.77

14977 10 21 2.55

13465 11 21 2.29

11633 12 21 1.99

10169 13 21 1.74

9004 14 21 1.54

8179 15 21 1.40

7538 16 21 1.29

6963 17 21 1.19

6347 18 21 1.09

5903 19 21 1.01

5509 20 21 0.949

5200 21 21 0.904 1800 0 22 0.315

3382 1 22 0.563

3885 2 22 0.707

7602 3 22 1.35

8902 4 22 1.59

14616 5 22 2.45

15862 6 22 2.85

15857 7 22 0.00

15852 8 22 0.00

15838 9 22 2.72

14742 10 22 2.52

13376 11 22 2.27

11649 12 22 1.99

10199 13 22 1.74

9038 14 22 1.54

8271 15 22 1.42

7596 16 22 1.30

7054 17 22 1.21

6440 18 22 1.11

6007 19 22 1.03

5609 20 22 0.969

5294 21 22 0.917 1918 0 23 0.322

3408 1 23 0.576

3776 2 23 0.680

7209 3 23 1.31

8586 4 23 1.56

14090 5 23 2.39

15833 6 23 2.72

15859 7 23 0.00

15857 8 23 0.00

15814 9 23 2.68

14514 10 23 2.48

13273 11 23 2.27

11696 12 23 2.00

10266 13 23 1.75

9122 14 23 1.56

8387 15 23 1.44

7755 16 23 1.33

7184 17 23 1.23

6537 18 23 1.12

6106 19 23 1.05

5705 20 23 0.985

5368 21 23 0.930 1850 0 24 0.316

3386 1 24 0.569

3820 2 24 0.676

6995 3 24 1.26

8301 4 24 1.48

13246 5 24 2.26

15659 6 24 2.64

15858 7 24 2.79

15858 8 24 2.80

15790 9 24 2.67

14488 10 24 2.48

13363 11 24 2.27

11779 12 24 2.01

10430 13 24 1.78

9354 14 24 1.60

8560 15 24 1.47

7863 16 24 1.35

7335 17 24 1.26

6646 18 24 1.14

6160 19 24 1.06

5814 20 24 1.01

5440 21 24 0.945 1898 0 25 0.320

3446 1 25 0.581

3857 2 25 0.672

6894 3 25 1.23

7979 4 25 1.42

12779 5 25 2.17

15149 6 25 2.58

15848 7 25 2.75

15852 8 25 0.00

15826 9 25 2.69

14790 10 25 2.53

13491 11 25 2.31

12086 12 25 2.07

10785 13 25 1.84

9713 14 25 1.66

8864 15 25 1.52

8125 16 25 1.39

7457 17 25 1.28

6787 18 25 1.17

6285 19 25 1.09

5945 20 25 1.03

5577 21 25 0.971 1799 0 26 0.311

3411 1 26 0.578

3903 2 26 0.664

6617 3 26 1.17

7375 4 26 1.31

12163 5 26 2.08

14838 6 26 2.53

15836 7 26 2.73

15854 8 26 2.79

15846 9 26 2.75

15551 10 26 2.63

14154 11 26 2.42

12586 12 26 2.15

11237 13 26 1.92

10155 14 26 1.74

9255 15 26 1.59

8444 16 26 1.45

7695 17 26 1.32

7030 18 26 1.21

6568 19 26 1.13

6169 20 26 1.06

5778 21 26 1.01 1832 0 27 0.312

3334 1 27 0.570

3888 2 27 0.659

6284 3 27 1.11

6829 4 27 1.24

12140 5 27 2.08

15082 6 27 2.56

15846 7 27 2.75

15852 8 27 0.00

15852 9 27 0.00

15847 10 27 2.79

15682 11 27 2.63

13558 12 27 2.33

12201 13 27 2.10

11013 14 27 1.89

9985 15 27 1.72

9054 16 27 1.56

8228 17 27 1.41

7442 18 27 1.28

6959 19 27 1.19

6484 20 27 1.12

6115 21 27 1.06 1760 0 28 0.298

2971 1 28 0.508

3656 2 28 0.621

5467 3 28 0.963

6682 4 28 1.21

9901 5 28 1.78

12999 6 28 2.26

15750 7 28 2.61

15851 8 28 2.85

15857 9 28 0.00

15851 10 28 0.00

15854 11 28 2.86

15836 12 28 2.71

15803 13 28 2.62

14892 14 28 2.43

12755 15 28 2.20

10916 16 28 1.94

9828 17 28 1.74

8625 18 28 1.51

7779 19 28 1.35

7219 20 28 1.26

6830 21 28 1.20 1725 0 29 0.292

2746 1 29 0.498

3865 2 29 0.636

5512 3 29 0.979

6776 4 29 1.26

10289 5 29 1.78

11673 6 29 2.02

15464 7 29 2.55

15848 8 29 0.00

15854 9 29 0.00

15856 10 29 0.00

15855 11 29 0.00

15860 12 29 0.00

15855 13 29 2.87

15852 14 29 2.82

15842 15 29 2.75

15768 16 29 2.64

14882 17 29 2.51

13524 18 29 2.23

11821 19 29 1.97

11750 20 29 1.92

9286 21 29 1.53 1990 0 30 0.328

2791 1 30 0.478

3667 2 30 0.613

5469 3 30 0.952

7751 4 30 1.36

10305 5 30 1.78

12432 6 30 2.17

15814 7 30 2.75

15850 8 30 0.00

15854 9 30 0.00

15855 10 30 0.00

15855 11 30 0.00

15850 12 30 0.00

15859 13 30 0.00

15857 14 30 0.00

15860 15 30 0.00

15860 16 30 0.00

15860 17 30 2.80

15786 18 30 2.68

14968 19 30 2.57

13826 20 30 2.39

9470 21 30 1.62 2128 0 31 0.356

2767 1 31 0.483

3310 2 31 0.569

4999 3 31 0.866

6564 4 31 1.14

8304 5 31 1.46

10883 6 31 1.90

14682 7 31 2.46

15850 8 31 3.02

15852 9 31 0.00

15857 10 31 0.00

15854 11 31 0.00

15856 12 31 0.00

15854 13 31 0.00

15857 14 31 0.00

15855 15 31 0.00

15862 16 31 0.00

15858 17 31 2.80

15751 18 31 2.68

14939 19 31 2.57

14001 20 31 2.42

11571 21 31 1.75 2078 0 32 0.360

2447 1 32 0.429

3021 2 32 0.519

3539 3 32 0.631

4486 4 32 0.807

6324 5 32 1.13

8598 6 32 1.49

10444 7 32 1.84

13522 8 32 2.32

15728 9 32 2.56

15833 10 32 2.75

15849 11 32 2.86

15851 12 32 2.88

15858 13 32 2.85

15834 14 32 2.76

15813 15 32 2.70

15524 16 32 2.64

14863 17 32 2.56

14410 18 32 2.50

13505 19 32 2.34

12857 20 32 2.23

10691 21 32 1.72 2064 0 33 0.356

2361 1 33 0.408

2543 2 33 0.438

3259 3 33 0.554

3891 4 33 0.679

5356 5 33 0.935

6449 6 33 1.12

7437 7 33 1.30

9078 8 33 1.57

10475 9 33 1.80

11091 10 33 1.93

12289 11 33 2.15

13296 12 33 2.29

13750 13 33 2.35

14133 14 33 2.40

13930 15 33 2.38

13842 16 33 2.33

13318 17 33 2.23

12586 18 33 2.16

11764 19 33 2.04

11127 20 33 1.93

10483 21 33 1.81