15854 0 1 0.00

15855 1 1 0.00

15834 2 1 2.78

15431 3 1 2.67

15859 4 1 3.00

15862 5 1 3.00

15862 6 1 2.96

15318 7 1 2.22

5946 8 1 1.05

4133 9 1 0.708

15852 0 2 0.00

15855 1 2 2.97

15479 2 2 2.64

15822 3 2 2.76

15858 4 2 0.00

15858 5 2 0.00

15862 6 2 0.00

15613 7 2 1.99

5892 8 2 1.03

4476 9 2 0.776

15853 0 3 2.90

15817 1 3 2.72

13768 2 3 2.38

14610 3 3 2.48

15860 4 3 3.01

15860 5 3 0.00

15862 6 3 0.00

15054 7 3 2.00

6202 8 3 1.07

4868 9 3 0.846

15460 0 4 2.64

14268 1 4 2.47

12489 2 4 2.16

12695 3 4 2.22

15852 4 4 2.87

15860 5 4 0.00

15862 6 4 0.00

10628 7 4 1.87

6541 8 4 1.13

5204 9 4 0.903

13427 0 5 2.33

12798 1 5 2.21

11681 2 5 2.02

11877 3 5 2.06

15827 4 5 2.69

15862 5 5 0.00

15862 6 5 0.00

10862 7 5 1.95

7036 8 5 1.21

5637 9 5 0.979

11876 0 6 2.05

11597 1 6 2.00

10779 2 6 1.86

11094 3 6 1.92

13918 4 6 2.39

15856 5 6 2.90

15859 6 6 0.00

15678 7 6 2.26

7874 8 6 1.40

6138 9 6 1.06

7706 0 7 1.44

10612 1 7 1.62

10374 2 7 1.78

10795 3 7 1.87

12267 4 7 2.15

15342 5 7 2.60

15783 6 7 2.67

15419 7 7 2.59

11364 8 7 1.94

7025 9 7 1.23

5430 0 8 1.26

4989 1 8 1.19

13294 2 8 2.10

15380 3 8 2.50

15816 4 8 2.59

15846 5 8 2.86

15836 6 8 2.84

15767 7 8 2.69

15415 8 8 2.42

8746 9 8 1.62

5431 0 9 1.28

4505 1 9 1.06

15833 2 9 1.72

15856 3 9 0.00

15858 4 9 3.15

15859 5 9 3.03

15861 6 9 3.04

15862 7 9 3.01

15862 8 9 2.97

15859 9 9 2.74

7186 0 10 1.45

9958 1 10 1.46

15710 2 10 1.61

15851 3 10 2.85

15853 4 10 2.86

15855 5 10 2.84

15850 6 10 2.73

15857 7 10 2.83

15858 8 10 2.87

15862 9 10 2.94

7348 0 11 1.62

6578 1 11 1.48

9140 2 11 1.62

15789 3 11 2.52

15810 4 11 2.63

15811 5 11 2.66

15802 6 11 2.63

15814 7 11 2.68

15854 8 11 2.81

15862 9 11 2.89

14572 0 12 2.52

10463 1 12 1.77

6537 2 12 1.41

8367 3 12 1.74

14938 4 12 2.49

14889 5 12 2.48

14675 6 12 2.50

15053 7 12 2.57

15810 8 12 2.70

15861 9 12 2.97

13181 0 13 2.18

13747 1 13 2.34

13381 2 13 2.29

12533 3 13 2.03

13112 4 13 2.26

13154 5 13 2.27

13367 6 13 2.30

13777 7 13 2.37

14273 8 13 2.44

15816 9 13 2.73

12356 0 14 2.13

12861 1 14 2.22

12841 2 14 2.20

12768 3 14 2.21

12565 4 14 2.17

12077 5 14 2.09

11451 6 14 1.98

11439 7 14 1.97

12206 8 14 2.12

13812 9 14 2.40