12 0 1 0.240 38 1 1 0.419 68 2 1 0.711 104 3 1 1.03 175 4 1 1.74 266 5 1 2.66 312 6 1 3.11 358 7 1 3.59 356 8 1 3.58 256 9 1 2.53 25 0 2 0.354 46 1 2 0.500 82 2 2 0.868 129 3 2 1.29 254 4 2 2.63 405 5 2 4.08 399 6 2 4.04 466 7 2 4.79 493 8 2 5.05 393 9 2 4.03 32 0 3 0.397 53 1 3 0.586 76 2 3 0.788 145 3 3 1.48 573 4 3 6.96 590 5 3 6.40 470 6 3 4.76 586 7 3 6.09 718 8 3 7.54 547 9 3 5.67 33 0 4 0.429 54 1 4 0.637 70 2 4 0.739 160 3 4 1.71

2080 4 4 25.2 662 5 4 8.17 521 6 4 5.41 820 7 4 8.93

1221 8 4 13.3 757 9 4 8.26 49 0 5 0.567 62 1 5 0.683 67 2 5 0.855 120 3 5 1.29 478 4 5 6.56 548 5 5 7.12 644 6 5 6.93

1478 7 5 17.5

2499 8 5 31.1

1291 9 5 15.2 75 0 6 0.817 69 1 6 0.720 70 2 6 0.721 90 3 6 0.954 210 4 6 2.29 501 5 6 5.28 816 6 6 9.20

2484 7 6 34.6

3575 8 6 48.8

1481 9 6 17.9 169 0 7 1.83 101 1 7 1.04 76 2 7 0.777 107 3 7 1.19 169 4 7 2.46 385 5 7 3.80 934 6 7 12.3

2545 7 7 34.0

2191 8 7 24.5

1099 9 7 14.4 244 0 8 2.94 175 1 8 2.34 123 2 8 1.50 114 3 8 1.20 195 4 8 2.23 309 5 8 3.25 685 6 8 7.76

1169 7 8 12.9 905 8 8 9.95 704 9 8 8.30 284 0 9 3.83 294 1 9 3.61 258 2 9 3.59 308 3 9 3.38 323 4 9 3.47 308 5 9 3.46 587 6 9 6.10 690 7 9 7.24 639 8 9 6.58 560 9 9 5.75 265 0 10 3.44 203 1 10 2.92 317 2 10 5.19 587 3 10 5.86 739 4 10 7.95 815 5 10 8.69 941 6 10 9.71 820 7 10 9.00 489 8 10 5.44 380 9 10 4.60 257 0 11 5.67 228 1 11 2.61 257 2 11 3.30 228 3 11 3.25 204 4 11 3.50 927 5 11 10.1 545 6 11 10.8 408 7 11 5.92 204 8 11 2.61 154 9 11 1.62 219 0 12 2.73 354 1 12 6.32 139 2 12 1.87 180 3 12 2.09 199 4 12 2.50 151 5 12 1.75 241 6 12 2.86 181 7 12 2.71 301 8 12 4.41 244 9 12 3.51 376 0 13 7.22 449 1 13 13.1 97 2 13 1.12 112 3 13 1.27 143 4 13 1.63 175 5 13 2.13 155 6 13 1.81 109 7 13 1.18 151 8 13 1.85 158 9 13 1.75 431 0 14 4.79 233 1 14 3.21 95 2 14 1.02 90 3 14 0.915 96 4 14 1.02 97 5 14 1.00 84 6 14 0.876 85 7 14 0.962 110 8 14 1.60 95 9 14 1.04