42 0 1 0.648 52 1 1 0.712 70 2 1 0.860 80 3 1 0.952 148 4 1 1.68 222 5 1 2.28 188 6 1 1.89 152 7 1 1.58 156 8 1 1.61 158 9 1 1.62 162 10 1 1.66 178 11 1 1.82 193 12 1 1.98 223 13 1 2.29 263 14 1 2.67 299 15 1 3.04 344 16 1 3.52 357 17 1 3.55 309 18 1 3.15 244 19 1 2.47 191 20 1 1.84 122 21 1 1.32 39 0 2 0.679 55 1 2 0.743 66 2 2 0.862 78 3 2 0.990 193 4 2 1.97 223 5 2 2.35 220 6 2 2.28 193 7 2 1.99 185 8 2 1.89 179 9 2 1.88 191 10 2 1.94 204 11 2 2.13 237 12 2 2.40 257 13 2 2.67 315 14 2 3.23 366 15 2 3.75 430 16 2 4.49 475 17 2 4.96 402 18 2 4.20 303 19 2 3.09 216 20 2 2.20 154 21 2 1.60 45 0 3 0.672 51 1 3 0.735 69 2 3 0.862 84 3 3 1.05 200 4 3 2.08 241 5 3 2.40 244 6 3 2.52 239 7 3 2.46 212 8 3 2.16 201 9 3 2.10 217 10 3 2.20 245 11 3 2.53 275 12 3 2.83 297 13 3 3.10 369 14 3 3.77 453 15 3 4.71 608 16 3 6.38 785 17 3 8.24 577 18 3 6.14 348 19 3 3.58 231 20 3 2.36 161 21 3 1.73 49 0 4 0.734 51 1 4 0.782 70 2 4 0.904 97 3 4 1.15 167 4 4 1.80 236 5 4 2.45 272 6 4 2.91 373 7 4 3.95 275 8 4 2.84 234 9 4 2.44 247 10 4 2.54 277 11 4 2.90 339 12 4 3.48 408 13 4 4.30 503 14 4 5.28 594 15 4 6.22 842 16 4 9.07

1324 17 4 14.2 744 18 4 8.08 378 19 4 4.01 244 20 4 2.49 172 21 4 1.81 49 0 5 0.699 57 1 5 0.776 72 2 5 0.912 85 3 5 1.00 152 4 5 1.64 210 5 5 2.23 298 6 5 3.48

1228 7 5 19.4 398 8 5 4.35 271 9 5 2.78 279 10 5 2.87 368 11 5 3.80 447 12 5 4.60 554 13 5 5.69 755 14 5 7.89 821 15 5 8.65 898 16 5 10.3

2937 17 5 39.0 807 18 5 9.56 370 19 5 3.92 233 20 5 2.39 163 21 5 1.75 37 0 6 0.704 57 1 6 0.790 71 2 6 0.915 87 3 6 1.03 98 4 6 1.16 140 5 6 1.56 322 6 6 3.78

1955 7 6 28.8 507 8 6 5.45 332 9 6 3.41 408 10 6 4.40 939 11 6 11.9 747 12 6 7.84 845 13 6 8.77

1183 14 6 13.2

1353 15 6 15.4 877 16 6 10.1

3898 17 6 48.3 736 18 6 8.99 327 19 6 3.50 215 20 6 2.27 159 21 6 1.70 41 0 7 0.709 54 1 7 0.766 71 2 7 0.921 84 3 7 1.01 106 4 7 1.17 141 5 7 1.52 295 6 7 3.07 654 7 7 6.88 463 8 7 4.83 375 9 7 3.87 505 10 7 5.62

1820 11 7 23.7

1267 12 7 14.6

1267 13 7 13.0

1949 14 7 23.6

3028 15 7 42.7 669 16 7 7.28

1056 17 7 12.0 533 18 7 5.94 286 19 7 3.01 202 20 7 2.10 149 21 7 1.60 44 0 8 0.666 56 1 8 0.790 70 2 8 0.873 84 3 8 0.973 102 4 8 1.14 147 5 8 1.56 243 6 8 2.51 444 7 8 4.61 416 8 8 4.21 401 9 8 4.12 496 10 8 5.13 877 11 8 9.15

1102 12 8 11.5

1367 13 8 15.3

2124 14 8 24.5

1058 15 8 21.3 472 16 8 4.90 525 17 8 5.54 371 18 8 3.97 241 19 8 2.52 185 20 8 1.86 138 21 8 1.51 41 0 9 0.656 51 1 9 0.747 72 2 9 0.868 80 3 9 0.944 98 4 9 1.13 143 5 9 1.55 283 6 9 3.72 745 7 9 7.53 906 8 9 9.38 748 9 9 7.74 598 10 9 6.07 537 11 9 5.64 564 12 9 6.50 766 13 9 8.80 993 14 9 11.8 447 15 9 6.60 346 16 9 3.58 325 17 9 3.37 276 18 9 2.83 199 19 9 2.09 169 20 9 1.71 138 21 9 1.45 41 0 10 0.665 54 1 10 0.746 64 2 10 0.808 70 3 10 0.916 96 4 10 1.08 256 5 10 2.62 444 6 10 4.47 566 7 10 5.76 601 8 10 6.08 613 9 10 6.26 707 10 10 7.15 812 11 10 7.93 834 12 10 8.53 584 13 10 7.72 506 14 10 6.06 324 15 10 4.37 259 16 10 2.73 238 17 10 2.49 218 18 10 2.21 177 19 10 1.81 149 20 10 1.60 126 21 10 1.36 43 0 11 0.658 49 1 11 0.715 63 2 11 0.813 81 3 11 1.05 224 4 11 2.27 332 5 11 3.38 396 6 11 4.00 448 7 11 4.55 492 8 11 5.04 536 9 11 5.50 619 10 11 6.39 699 11 11 7.37 866 12 11 9.20

1142 13 11 12.0

1505 14 11 14.5

1658 15 11 16.5

1195 16 11 11.6 239 17 11 4.12 183 18 11 1.89 148 19 11 1.58 130 20 11 1.40 122 21 11 1.32 42 0 12 0.681 54 1 12 0.744 138 2 12 1.65 256 3 12 2.66 287 4 12 2.98 295 5 12 3.09 346 6 12 3.55 378 7 12 3.98 412 8 12 4.29 459 9 12 4.86 500 10 12 5.19 572 11 12 5.98 616 12 12 6.43 692 13 12 7.24 803 14 12 8.50 855 15 12 8.84 848 16 12 8.95 783 17 12 8.10 416 18 12 4.79 165 19 12 1.92 123 20 12 1.33 107 21 12 1.16 61 0 13 0.985 208 1 13 2.14 253 2 13 2.68 244 3 13 2.60 265 4 13 2.80 296 5 13 3.13 334 6 13 3.46 360 7 13 3.76 399 8 13 4.19 446 9 13 4.70 498 10 13 5.26 581 11 13 6.09 611 12 13 6.45 651 13 13 6.79 769 14 13 8.11 896 15 13 9.45 924 16 13 9.63 888 17 13 9.26 746 18 13 7.87 573 19 13 5.91 317 20 13 3.23 137 21 13 1.58 226 0 14 2.43 245 1 14 2.56 234 2 14 2.45 245 3 14 2.56 251 4 14 2.66 264 5 14 2.89 313 6 14 3.26 337 7 14 3.52 370 8 14 3.91 423 9 14 4.47 472 10 14 4.95 547 11 14 5.76 596 12 14 6.25 691 13 14 7.37 777 14 14 8.15 888 15 14 9.39 940 16 14 9.83 894 17 14 9.50 912 18 14 9.58 847 19 14 8.82 761 20 14 7.96 443 21 14 5.43 224 0 15 2.39 220 1 15 2.42 222 2 15 2.39 231 3 15 2.50 249 4 15 2.70 272 5 15 2.96 292 6 15 3.05 331 7 15 3.44 329 8 15 3.53 386 9 15 4.07 432 10 15 4.50 486 11 15 5.15 544 12 15 5.76 654 13 15 6.92 756 14 15 7.91 878 15 15 9.15 942 16 15 9.92

1027 17 15 10.7

1053 18 15 11.0

1124 19 15 11.7

1247 20 15 13.2

1479 21 15 15.4 201 0 16 2.22 226 1 16 2.48 228 2 16 2.49 250 3 16 2.67 265 4 16 2.81 275 5 16 2.89 285 6 16 3.00 314 7 16 3.33 362 8 16 3.85 390 9 16 4.12 389 10 16 4.09 456 11 16 4.80 530 12 16 5.54 590 13 16 6.26 671 14 16 7.02 795 15 16 8.29 930 16 16 9.73

1081 17 16 11.3

1209 18 16 12.7

1277 19 16 13.4

1348 20 16 13.9

1428 21 16 15.0 227 0 17 2.41 235 1 17 2.53 240 2 17 2.58 261 3 17 2.78 279 4 17 2.96 288 5 17 3.09 308 6 17 3.24 326 7 17 3.44 365 8 17 3.84 394 9 17 4.15 421 10 17 4.38 436 11 17 4.53 517 12 17 5.36 574 13 17 6.03 660 14 17 6.83 749 15 17 7.73 887 16 17 9.11 990 17 17 9.95

1082 18 17 11.3

1081 19 17 11.1 976 20 17 10.3

1050 21 17 11.1 245 0 18 2.61 255 1 18 2.74 258 2 18 2.79 274 3 18 2.88 285 4 18 3.01 290 5 18 3.09 322 6 18 3.38 331 7 18 3.56 373 8 18 3.92 384 9 18 4.07 401 10 18 4.06 450 11 18 4.68 499 12 18 5.30 544 13 18 5.65 618 14 18 6.41 736 15 18 7.59 728 16 18 7.51 711 17 18 7.47 702 18 18 7.03 456 19 18 5.02 625 20 18 6.47 716 21 18 7.16 251 0 19 2.67 267 1 19 2.85 278 2 19 2.96 277 3 19 2.96 280 4 19 2.96 281 5 19 3.02 309 6 19 3.28 338 7 19 3.57 370 8 19 3.90 382 9 19 3.97 392 10 19 4.03 417 11 19 4.37 409 12 19 4.30 344 13 19 3.66 467 14 19 4.94 483 15 19 4.99 471 16 19 4.78 418 17 19 4.44 290 18 19 3.30 288 19 19 3.32 333 20 19 3.65 378 21 19 4.17 249 0 20 2.68 267 1 20 2.90 286 2 20 3.05 292 3 20 3.11 298 4 20 3.09 302 5 20 3.22 311 6 20 3.31 324 7 20 3.47 348 8 20 3.67 353 9 20 3.78 364 10 20 3.69 350 11 20 3.68 318 12 20 3.44 306 13 20 3.37 326 14 20 3.54 332 15 20 3.53 267 16 20 3.00 283 17 20 3.18 301 18 20 3.29 281 19 20 3.06 219 20 20 2.45 252 21 20 2.78 272 0 21 2.86 282 1 21 3.01 283 2 21 3.05 286 3 21 3.08 295 4 21 3.06 302 5 21 3.24 316 6 21 3.34 314 7 21 3.35 327 8 21 3.44 309 9 21 3.26 277 10 21 2.88 297 11 21 3.14 313 12 21 3.33 233 13 21 2.60 250 14 21 2.87 285 15 21 3.27 313 16 21 5.44 316 17 21 5.08 295 18 21 3.21 174 19 21 1.89 178 20 21 1.79 199 21 21 2.04 276 0 22 2.99 294 1 22 3.17 304 2 22 3.28 305 3 22 3.26 283 4 22 3.02 281 5 22 3.07 292 6 22 3.11 283 7 22 3.08 289 8 22 3.09 265 9 22 2.91 156 10 22 2.10 152 11 22 2.05 254 12 22 2.73 286 13 22 2.95 139 14 22 1.84 42 15 22 0.767 26 16 22 0.586 54 17 22 1.02 71 18 22 1.01 79 19 22 1.18 158 20 22 1.81 131 21 22 1.61 271 0 23 2.88 278 1 23 3.02 294 2 23 3.19 275 3 23 2.98 233 4 23 2.61 221 5 23 2.66 216 6 23 2.52 231 7 23 2.64 218 8 23 2.54 203 9 23 2.38 148 10 23 1.90 163 11 23 1.99 264 12 23 2.81 223 13 23 2.48 164 14 23 1.72 173 15 23 1.84 59 16 23 1.24 95 17 23 2.03 99 18 23 1.42 120 19 23 1.64 215 20 23 2.36 29 21 23 0.530 270 0 24 2.94 303 1 24 3.23 318 2 24 3.35 332 3 24 3.50 246 4 24 2.86 217 5 24 2.56 275 6 24 2.97 262 7 24 2.88 244 8 24 2.68 158 9 24 2.04 232 10 24 2.52 227 11 24 2.41 178 12 24 1.95 81 13 24 1.18 53 14 24 0.788 48 15 24 0.788 71 16 24 0.997 46 17 24 0.609 42 18 24 0.718 69 19 24 1.04 78 20 24 1.14 76 21 24 1.000 254 0 25 2.76 269 1 25 2.93 260 2 25 2.82 258 3 25 2.81 241 4 25 2.68 221 5 25 2.57 254 6 25 2.83 221 7 25 2.63 187 8 25 2.25 189 9 25 2.17 242 10 25 2.62 197 11 25 2.14 179 12 25 2.11 132 13 25 1.56 69 14 25 1.01 85 15 25 1.05 32 16 25 0.533 31 17 25 0.564 89 18 25 1.14 74 19 25 0.965 80 20 25 0.980 84 21 25 1.20 237 0 26 2.61 284 1 26 3.04 301 2 26 3.22 308 3 26 3.28 266 4 26 2.81 301 5 26 3.22 245 6 26 2.68 230 7 26 2.54 225 8 26 2.51 241 9 26 2.66 273 10 26 2.89 210 11 26 2.34 217 12 26 2.50 179 13 26 1.96 167 14 26 1.79 155 15 26 1.69 61 16 26 0.895 73 17 26 1.17 212 18 26 2.66 56 19 26 0.770 24 20 26 0.480 51 21 26 0.868 261 0 27 2.87 270 1 27 2.97 286 2 27 3.04 257 3 27 2.79 246 4 27 2.73 257 5 27 2.84 270 6 27 2.90 245 7 27 2.71 255 8 27 2.78 264 9 27 2.86 274 10 27 2.91 187 11 27 2.13 108 12 27 1.32 42 13 27 0.705 102 14 27 1.22 130 15 27 1.49 71 16 27 1.06 72 17 27 1.04 96 18 27 1.23 96 19 27 1.19 54 20 27 0.767 51 21 27 0.864 252 0 28 2.79 276 1 28 3.02 254 2 28 2.83 240 3 28 2.68 216 4 28 2.46 232 5 28 2.58 248 6 28 2.74 247 7 28 2.72 281 8 28 2.96 250 9 28 2.66 188 10 28 2.04 104 11 28 1.26 54 12 28 0.805 78 13 28 0.971 84 14 28 1.06 81 15 28 0.976 54 16 28 0.792 76 17 28 1.15 74 18 28 0.922 55 19 28 0.687 99 20 28 1.16 167 21 28 1.83 229 0 29 2.56 204 1 29 2.26 196 2 29 2.19 225 3 29 2.57 166 4 29 2.12 222 5 29 2.49 245 6 29 2.67 247 7 29 2.68 210 8 29 2.25 139 9 29 1.76 105 10 29 1.32 72 11 29 0.941 98 12 29 1.09 97 13 29 1.12 79 14 29 0.923 80 15 29 0.923 82 16 29 0.951 88 17 29 1.05 105 18 29 1.18 44 19 29 0.725 140 20 29 1.49 57 21 29 0.822 177 0 30 1.99 174 1 30 2.09 187 2 30 2.05 235 3 30 2.60 189 4 30 2.28 162 5 30 2.03 155 6 30 1.86 176 7 30 2.05 162 8 30 1.99 154 9 30 1.88 122 10 30 1.56 83 11 30 1.04 83 12 30 0.967 101 13 30 1.13 91 14 30 1.03 95 15 30 1.07 116 16 30 1.33 161 17 30 1.71 98 18 30 1.14 27 19 30 0.515 37 20 30 0.572 47 21 30 0.693 159 0 31 1.82 147 1 31 1.73 241 2 31 2.60 214 3 31 2.36 143 4 31 1.67 143 5 31 1.88 155 6 31 1.94 150 7 31 1.90 180 8 31 2.16 159 9 31 1.95 134 10 31 1.65 101 11 31 1.20 103 12 31 1.15 98 13 31 1.14 108 14 31 1.19 138 15 31 1.55 145 16 31 1.54 87 17 31 0.969 65 18 31 0.772 56 19 31 0.712 125 20 31 1.31 159 21 31 1.66 162 0 32 1.84 189 1 32 2.16 205 2 32 2.25 183 3 32 2.12 204 4 32 2.29 228 5 32 2.57 182 6 32 2.15 147 7 32 1.82 144 8 32 1.80 120 9 32 1.49 109 10 32 1.36 103 11 32 1.33 185 12 32 2.00 162 13 32 1.73 188 14 32 2.01 156 15 32 1.62 107 16 32 1.12 96 17 32 1.10 83 18 32 1.01 54 19 32 0.755 47 20 32 0.685 39 21 32 0.583 168 0 33 1.95 168 1 33 1.91 164 2 33 1.95 165 3 33 2.01 204 4 33 2.29 215 5 33 2.40 218 6 33 2.41 201 7 33 2.22 183 8 33 1.99 202 9 33 2.17 208 10 33 2.31 182 11 33 1.92 184 12 33 2.02 157 13 33 1.77 157 14 33 1.73 138 15 33 1.54 132 16 33 1.45 139 17 33 1.50 63 18 33 0.757 61 19 33 0.830 32 20 33 0.541 24 21 33 0.506