1240 0 1 0.188

1943 1 1 0.335

2256 2 1 0.391

2455 3 1 0.424

2654 4 1 0.457

2883 5 1 0.496

3146 6 1 0.540

3284 7 1 0.563

3139 8 1 0.535

2286 9 1 0.391

1432 0 2 0.186

2217 1 2 0.383

2458 2 2 0.426

2692 3 2 0.464

2877 4 2 0.496

3100 5 2 0.535

3363 6 2 0.579

3548 7 2 0.611

3536 8 2 0.609

2844 9 2 0.486 234 0 3 0.147

2385 1 3 0.413

2659 2 3 0.459

2915 3 3 0.502

3092 4 3 0.532

3289 5 3 0.565

3511 6 3 0.605

3886 7 3 0.671

3886 8 3 0.674

3280 9 3 0.568 225 0 4 0.0864

2523 1 4 0.432

2878 2 4 0.496

3183 3 4 0.547

3368 4 4 0.579

3537 5 4 0.608

3922 6 4 0.676

4364 7 4 0.754

4760 8 4 0.824

3788 9 4 0.658 254 0 5 0.0516

2506 1 5 0.394

3008 2 5 0.518

3351 3 5 0.576

3547 4 5 0.609

3827 5 5 0.660

4482 6 5 0.768

4977 7 5 0.859

5194 8 5 0.902

3571 9 5 0.633 325 0 6 0.0589

2166 1 6 0.292

2739 2 6 0.473

3241 3 6 0.557

3607 4 6 0.621

4274 5 6 0.736

4874 6 6 0.915

7192 7 6 1.38

4570 8 6 0.760

1132 9 6 0.265 285 0 7 0.0545 902 1 7 0.194

2404 2 7 0.395

3123 3 7 0.535

3500 4 7 0.597

5650 5 7 1.01

10325 6 7 1.68

15390 7 7 2.19

1113 8 7 0.343 608 9 7 0.107 295 0 8 0.0530 498 1 8 0.124

1600 2 8 0.282

2617 3 8 0.451

4270 4 8 0.817

15806 5 8 2.28

10792 6 8 1.54

2278 7 8 0.541 644 8 8 0.120 436 9 8 0.0878 357 0 9 0.0745 482 1 9 0.0929

1863 2 9 0.365

4430 3 9 0.744

6122 4 9 1.25

15819 5 9 2.13

1417 6 9 0.333

1200 7 9 0.202 386 8 9 0.0666 366 9 9 0.0674 353 0 10 0.0999 555 1 10 0.115

4706 2 10 0.977

6494 3 10 1.22

7268 4 10 1.30

3984 5 10 0.934 875 6 10 0.159

1570 7 10 0.343 327 8 10 0.0722 423 9 10 0.101 215 0 11 0.0757 275 1 11 0.0655

1638 2 11 0.565

1113 3 11 0.624 497 4 11 0.109 518 5 11 0.117 699 6 11 0.118 465 7 11 0.110 208 8 11 0.0369 169 9 11 0.0464 228 0 12 0.0481 242 1 12 0.0571 407 2 12 0.0765 546 3 12 0.0921 596 4 12 0.102 635 5 12 0.110 836 6 12 0.159 990 7 12 0.162 825 8 12 0.135 795 9 12 0.140 444 0 13 0.0783 628 1 13 0.114 680 2 13 0.121 661 3 13 0.117 703 4 13 0.128 804 5 13 0.154 986 6 13 0.178

1180 7 13 0.203

1182 8 13 0.204 792 9 13 0.218 404 0 14 0.0721 613 1 14 0.108 773 2 14 0.137 604 3 14 0.108 593 4 14 0.105 540 5 14 0.0981 531 6 14 0.0968 551 7 14 0.0989 745 8 14 0.253

3638 9 14 0.647