43 0 1 0.663 53 1 1 0.775 70 2 1 0.912 85 3 1 1.06 104 4 1 1.17 114 5 1 1.31 127 6 1 1.35 133 7 1 1.45 144 8 1 1.51 154 9 1 1.61 164 10 1 1.71 166 11 1 1.78 172 12 1 1.79 175 13 1 1.82 165 14 1 1.75 152 15 1 1.61 140 16 1 1.45 128 17 1 1.31 104 18 1 1.12 87 19 1 0.970 71 20 1 0.807 49 21 1 0.647 51 0 2 0.733 65 1 2 0.872 86 2 2 0.998 95 3 2 1.12 123 4 2 1.33 122 5 2 1.39 141 6 2 1.48 150 7 2 1.61 156 8 2 1.72 168 9 2 1.81 190 10 2 1.94 191 11 2 2.05 204 12 2 2.16 209 13 2 2.25 198 14 2 2.12 180 15 2 1.91 163 16 2 1.66 139 17 2 1.47 125 18 2 1.30 103 19 2 1.17 86 20 2 0.960 62 21 2 0.727 58 0 3 0.776 69 1 3 0.897 87 2 3 1.05 104 3 3 1.20 118 4 3 1.33 132 5 3 1.45 142 6 3 1.59 159 7 3 1.71 175 8 3 1.86 189 9 3 1.99 199 10 3 2.14 216 11 3 2.31 233 12 3 2.52 248 13 3 2.74 240 14 3 2.60 203 15 3 2.17 171 16 3 1.81 146 17 3 1.58 129 18 3 1.38 113 19 3 1.22 98 20 3 1.02 75 21 3 0.824 53 0 4 0.739 68 1 4 0.895 90 2 4 1.07 108 3 4 1.20 115 4 4 1.31 132 5 4 1.45 151 6 4 1.64 164 7 4 1.78 186 8 4 1.94 190 9 4 2.08 222 10 4 2.32 240 11 4 2.62 274 12 4 3.06 330 13 4 3.76 303 14 4 3.37 227 15 4 2.52 188 16 4 1.98 152 17 4 1.64 136 18 4 1.43 116 19 4 1.25 97 20 4 1.07 68 21 4 0.857 54 0 5 0.770 71 1 5 0.907 91 2 5 1.06 105 3 5 1.20 116 4 5 1.34 132 5 5 1.47 161 6 5 1.67 171 7 5 1.82 189 8 5 1.99 204 9 5 2.20 234 10 5 2.46 272 11 5 2.97 348 12 5 3.88 492 13 5 5.94 432 14 5 5.17 295 15 5 3.31 216 16 5 2.26 165 17 5 1.75 141 18 5 1.45 120 19 5 1.28 100 20 5 1.07 75 21 5 0.862 59 0 6 0.817 73 1 6 0.942 91 2 6 1.09 101 3 6 1.21 118 4 6 1.36 137 5 6 1.53 161 6 6 1.73 176 7 6 1.90 194 8 6 2.14 224 9 6 2.39 255 10 6 2.72 292 11 6 3.21 441 12 6 5.19 937 13 6 14.6 750 14 6 10.4 366 15 6 4.23 240 16 6 2.54 174 17 6 1.85 141 18 6 1.50 122 19 6 1.30 104 20 6 1.13 83 21 6 0.928 63 0 7 0.797 66 1 7 0.917 89 2 7 1.04 99 3 7 1.15 118 4 7 1.31 137 5 7 1.53 162 6 7 1.75 181 7 7 1.98 217 8 7 2.27 239 9 7 2.56 269 10 7 2.90 318 11 7 3.47 480 12 7 5.77

3451 13 7 41.2

1310 14 7 25.5 395 15 7 4.62 249 16 7 2.69 175 17 7 1.93 140 18 7 1.50 118 19 7 1.31 107 20 7 1.13 88 21 7 0.963 55 0 8 0.805 76 1 8 0.978 85 2 8 1.04 99 3 8 1.19 118 4 8 1.34 142 5 8 1.58 170 6 8 1.87 198 7 8 2.19 236 8 8 2.53 266 9 8 2.83 301 10 8 3.25 344 11 8 3.78 498 12 8 5.73

1400 13 8 24.0

1175 14 8 17.6 416 15 8 4.89 268 16 8 2.94 194 17 8 2.13 165 18 8 1.72 136 19 8 1.47 122 20 8 1.26 93 21 8 1.04 60 0 9 0.829 70 1 9 0.922 77 2 9 0.996 96 3 9 1.10 115 4 9 1.27 138 5 9 1.55 177 6 9 1.92 211 7 9 2.24 250 8 9 2.67 278 9 9 2.98 320 10 9 3.39 363 11 9 3.95 452 12 9 5.04 712 13 9 8.85 695 14 9 8.57 398 15 9 4.56 274 16 9 2.97 209 17 9 2.22 167 18 9 1.73 135 19 9 1.48 119 20 9 1.26 83 21 9 0.985 60 0 10 0.839 68 1 10 0.895 77 2 10 0.991 88 3 10 1.11 113 4 10 1.29 141 5 10 1.57 172 6 10 1.94 223 7 10 2.42 265 8 10 2.88 299 9 10 3.22 335 10 10 3.62 393 11 10 4.17 447 12 10 4.86 531 13 10 6.04 509 14 10 5.71 367 15 10 4.00 281 16 10 3.01 216 17 10 2.32 175 18 10 1.88 153 19 10 1.60 119 20 10 1.26 76 21 10 0.895 56 0 11 0.773 59 1 11 0.838 74 2 11 0.902 86 3 11 1.03 104 4 11 1.24 134 5 11 1.52 178 6 11 1.95 234 7 11 2.50 292 8 11 3.07 316 9 11 3.41 359 10 11 3.82 414 11 11 4.37 473 12 11 5.01 507 13 11 5.45 461 14 11 4.99 344 15 11 3.72 289 16 11 3.06 231 17 11 2.44 187 18 11 1.97 151 19 11 1.62 111 20 11 1.14 32 21 11 0.543 49 0 12 0.753 58 1 12 0.805 68 2 12 0.881 76 3 12 0.976 104 4 12 1.20 126 5 12 1.47 173 6 12 1.92 243 7 12 2.64 305 8 12 3.30 339 9 12 3.58 373 10 12 3.97 453 11 12 4.81 534 12 12 5.72 550 13 12 5.88 500 14 12 5.33 398 15 12 4.19 323 16 12 3.41 249 17 12 2.58 180 18 12 1.88 164 19 12 1.69 111 20 12 1.21 26 21 12 0.520 52 0 13 0.736 51 1 13 0.758 63 2 13 0.828 70 3 13 0.931 100 4 13 1.13 120 5 13 1.32 166 6 13 1.83 185 7 13 2.06 244 8 13 2.64 297 9 13 3.24 371 10 13 3.94 504 11 13 5.39 681 12 13 7.29 711 13 13 7.51 622 14 13 6.52 465 15 13 4.75 329 16 13 3.50 253 17 13 2.67 90 18 13 1.11 152 19 13 1.63 107 20 13 1.16 25 21 13 0.484 50 0 14 0.725 41 1 14 0.693 60 2 14 0.795 72 3 14 0.939 95 4 14 1.09 107 5 14 1.26 164 6 14 1.84 194 7 14 2.11 225 8 14 2.47 269 9 14 2.90 324 10 14 3.47 496 11 14 5.71 949 12 14 10.1

1018 13 14 10.8 818 14 14 8.47 551 15 14 5.54 330 16 14 3.53 242 17 14 2.55 82 18 14 1.00 124 19 14 1.32 114 20 14 1.20 28 21 14 0.489 45 0 15 0.670 45 1 15 0.702 59 2 15 0.837 69 3 15 0.931 95 4 15 1.08 109 5 15 1.27 185 6 15 2.01 207 7 15 2.24 239 8 15 2.51 283 9 15 3.08 345 10 15 3.67 522 11 15 6.54

1523 12 15 16.3

1758 13 15 19.1

1193 14 15 13.8 665 15 15 6.57 348 16 15 3.61 232 17 15 2.38 75 18 15 0.914 120 19 15 1.30 108 20 15 1.15 26 21 15 0.452 48 0 16 0.691 47 1 16 0.727 67 2 16 0.857 73 3 16 0.930 93 4 16 1.10 113 5 16 1.30 249 6 16 4.07 220 7 16 2.36 252 8 16 2.67 321 9 16 3.43 410 10 16 4.32 561 11 16 6.97

1982 12 16 21.6

2749 13 16 29.5

1501 14 16 16.5 792 15 16 9.83 328 16 16 3.45 222 17 16 2.21 68 18 16 0.777 89 19 16 1.06 102 20 16 1.06 23 21 16 0.463 41 0 17 0.660 48 1 17 0.724 66 2 17 0.834 77 3 17 0.924 92 4 17 1.06 118 5 17 1.32 242 6 17 2.65 240 7 17 2.50 267 8 17 2.86 378 9 17 4.09 508 10 17 5.40 659 11 17 7.00

1177 12 17 13.0

1769 13 17 16.8

1148 14 17 11.1 544 15 17 6.01 244 16 17 2.70 171 17 17 1.79 71 18 17 0.807 57 19 17 0.734 68 20 17 0.796 23 21 17 0.430 49 0 18 0.694 52 1 18 0.729 68 2 18 0.825 81 3 18 0.953 94 4 18 1.12 131 5 18 1.42 269 6 18 3.43 258 7 18 2.82 303 8 18 3.22 467 9 18 4.98 702 10 18 7.44 905 11 18 9.63

1152 12 18 12.8

1189 13 18 11.4 480 14 18 5.96 234 15 18 2.60 170 16 18 1.76 137 17 18 1.45 63 18 18 0.728 57 19 18 0.681 56 20 18 0.740 21 21 18 0.450 44 0 19 0.680 59 1 19 0.776 71 2 19 0.904 84 3 19 1.01 100 4 19 1.15 130 5 19 1.41 184 6 19 2.01 238 7 19 2.58 341 8 19 3.58 582 9 19 6.29

1046 10 19 11.3

1498 11 19 16.9

1630 12 19 18.3

1159 13 19 14.8 345 14 19 3.69 185 15 19 2.00 135 16 19 1.44 115 17 19 1.21 63 18 19 0.761 56 19 19 0.723 51 20 19 0.655 28 21 19 0.471 39 0 20 0.688 49 1 20 0.752 72 2 20 0.930 76 3 20 1.02 102 4 20 1.22 129 5 20 1.53 177 6 20 1.93 232 7 20 2.55 325 8 20 3.54 728 9 20 8.29

2043 10 20 23.3

4346 11 20 53.6

2303 12 20 29.7

1454 13 20 25.7 305 14 20 3.26 179 15 20 2.03 114 16 20 1.29 98 17 20 1.13 53 18 20 0.722 48 19 20 0.652 42 20 20 0.647 19 21 20 0.474 45 0 21 0.710 54 1 21 0.783 74 2 21 0.973 78 3 21 1.06 108 4 21 1.29 144 5 21 2.57 183 6 21 2.61 232 7 21 2.55 297 8 21 3.26 841 9 21 10.1

3758 10 21 49.6

2874 11 21 39.1

1418 12 21 15.7 896 13 21 10.2 321 14 21 3.36 177 15 21 1.90 105 16 21 1.21 89 17 21 1.07 51 18 21 0.684 45 19 21 0.649 60 20 21 0.813 13 21 21 0.441 48 0 22 0.746 64 1 22 0.859 108 2 22 1.30 114 3 22 1.34 122 4 22 1.44 145 5 22 1.67 184 6 22 2.03 239 7 22 2.65 263 8 22 2.92 740 9 22 8.82

1539 10 22 17.3

1296 11 22 14.2 856 12 22 9.22 603 13 22 7.48 302 14 22 3.24 171 15 22 1.83 107 16 22 1.17 95 17 22 1.08 70 18 22 0.944 165 19 22 1.88 60 20 22 1.03 18 21 22 0.442 56 0 23 0.806 74 1 23 0.912 112 2 23 1.36 217 3 23 2.43 214 4 23 2.37 193 5 23 2.14 204 6 23 2.25 227 7 23 2.54 181 8 23 2.16 316 9 23 4.54 374 10 23 6.15 400 11 23 4.89 337 12 23 5.58 266 13 23 6.28 313 14 23 3.64 173 15 23 1.98 99 16 23 1.12 91 17 23 1.02 79 18 23 0.996 184 19 23 2.16 108 20 23 1.47 10 21 23 0.417 56 0 24 0.801 55 1 24 0.826 88 2 24 1.10 167 3 24 2.02 300 4 24 3.13 171 5 24 2.26 225 6 24 2.90 251 7 24 3.48 173 8 24 2.71 199 9 24 6.35 131 10 24 1.59 133 11 24 1.73 195 12 24 8.76 296 13 24 11.3 341 14 24 3.94 305 15 24 3.68 155 16 24 1.88 123 17 24 1.38 282 18 24 3.00 252 19 24 2.79 170 20 24 1.93 28 21 24 0.562 44 0 25 0.669 46 1 25 0.732 62 2 25 0.852 49 3 25 0.839 52 4 25 1.10 57 5 25 1.31 560 6 25 5.23 559 7 25 5.87 619 8 25 7.91 227 9 25 8.11 112 10 25 1.52 106 11 25 1.36 145 12 25 2.18 135 13 25 1.82 204 14 25 2.62 181 15 25 2.35 104 16 25 1.33 124 17 25 1.57 327 18 25 4.14 200 19 25 2.24 184 20 25 2.12 46 21 25 0.729 29 0 26 0.532 38 1 26 0.630 34 2 26 0.601 34 3 26 0.809 26 4 26 0.596 28 5 26 0.600 77 6 26 2.03 133 7 26 2.78 145 8 26 2.39 173 9 26 2.94 101 10 26 1.33 83 11 26 1.17 98 12 26 1.51 83 13 26 1.12 99 14 26 1.87 537 15 26 6.01 107 16 26 2.57 410 17 26 4.42 270 18 26 3.32 195 19 26 2.34 151 20 26 1.81 34 21 26 0.660 59 0 27 0.962 22 1 27 0.560 28 2 27 0.616 40 3 27 1.46 28 4 27 0.562 21 5 27 0.546 46 6 27 0.758 83 7 27 1.10 174 8 27 2.29 206 9 27 3.04 209 10 27 2.49 120 11 27 1.91 125 12 27 2.40 212 13 27 3.34 559 14 27 6.15 582 15 27 7.19 296 16 27 4.40 326 17 27 4.33 159 18 27 1.98 145 19 27 1.85 143 20 27 1.67 71 21 27 0.971 53 0 28 0.811 22 1 28 0.563 37 2 28 0.610 21 3 28 0.496 24 4 28 0.547 22 5 28 0.525 44 6 28 0.711 57 7 28 0.845 115 8 28 1.48 150 9 28 1.84 182 10 28 2.41 289 11 28 3.53 321 12 28 3.86 402 13 28 5.01 315 14 28 3.99 278 15 28 3.74 339 16 28 4.39 202 17 28 2.59 220 18 28 2.61 175 19 28 2.22 157 20 28 1.94 105 21 28 1.28 48 0 29 0.794 19 1 29 0.511 23 2 29 0.515 20 3 29 0.463 20 4 29 0.481 25 5 29 0.485 52 6 29 0.778 95 7 29 1.19 143 8 29 2.82 157 9 29 2.02 173 10 29 2.12 203 11 29 2.46 185 12 29 2.21 226 13 29 2.78 262 14 29 3.40 296 15 29 3.81 264 16 29 3.26 246 17 29 3.04 212 18 29 2.61 159 19 29 1.89 140 20 29 1.59 106 21 29 1.26 31 0 30 0.550 19 1 30 0.507 23 2 30 0.535 29 3 30 0.581 24 4 30 0.530 42 5 30 0.718 158 6 30 1.87 224 7 30 2.62 228 8 30 2.71 188 9 30 2.29 181 10 30 2.17 202 11 30 2.39 226 12 30 2.70 258 13 30 3.10 211 14 30 2.57 208 15 30 2.45 177 16 30 2.08 177 17 30 2.16 173 18 30 2.12 175 19 30 2.24 184 20 30 2.15 155 21 30 1.84 28 0 31 0.580 38 1 31 0.703 68 2 31 0.923 81 3 31 1.03 86 4 31 1.14 101 5 31 1.39 164 6 31 1.96 189 7 31 2.24 202 8 31 2.43 323 9 31 4.22 333 10 31 9.80 259 11 31 3.18 252 12 31 3.06 279 13 31 3.75 242 14 31 2.89 213 15 31 2.61 177 16 31 2.02 206 17 31 2.52 158 18 31 1.85 129 19 31 1.53 120 20 31 1.35 97 21 31 1.21 49 0 32 0.757 64 1 32 0.877 78 2 32 1.01 82 3 32 1.09 87 4 32 1.09 105 5 32 1.35 142 6 32 1.71 183 7 32 2.14 252 8 32 2.93 424 9 32 5.97 913 10 32 14.4

1401 11 32 19.4 531 12 32 6.58 372 13 32 4.58 273 14 32 3.29 207 15 32 2.53 185 16 32 2.22 159 17 32 1.87 117 18 32 1.45 110 19 32 1.34 101 20 32 1.14 69 21 32 0.899 66 0 33 0.895 99 1 33 1.27 118 2 33 1.48 101 3 33 1.28 102 4 33 1.26 125 5 33 1.50 154 6 33 1.81 185 7 33 2.13 231 8 33 2.75 348 9 33 4.37 962 10 33 15.6

1330 11 33 20.3 616 12 33 7.97 407 13 33 4.93 316 14 33 3.86 273 15 33 3.26 191 16 33 2.26 156 17 33 1.81 144 18 33 1.66 121 19 33 1.44 100 20 33 1.12 71 21 33 0.914