662 0 1 0.947 891 1 1 1.28 917 2 1 1.32 837 3 1 1.21 831 4 1 1.20 878 5 1 1.26 992 6 1 1.43

1103 7 1 1.58 786 8 1 1.24 407 9 1 0.598 812 0 2 1.17

1023 1 2 1.47 990 2 2 1.43 904 3 2 1.31 890 4 2 1.29

1016 5 2 1.46

1384 6 2 2.00

1950 7 2 2.84

2611 8 2 3.83 794 9 2 2.23 917 0 3 1.32

1068 1 3 1.55

1019 2 3 1.48 928 3 3 1.34 945 4 3 1.36

1110 5 3 1.59

1693 6 3 2.46

3217 7 3 4.89

3239 8 3 5.28

1176 9 3 1.84 989 0 4 1.43

1105 1 4 1.60

1067 2 4 1.53 992 3 4 1.43

1096 4 4 1.57

1298 5 4 1.86

1808 6 4 2.60

3395 7 4 5.11

2814 8 4 5.56 919 9 4 1.45

1005 0 5 1.45

1127 1 5 1.62

1142 2 5 1.64

1130 3 5 1.61

1370 4 5 1.96

2221 5 5 3.54

1933 6 5 3.84

2296 7 5 3.34

1444 8 5 2.18 741 9 5 1.14

1022 0 6 1.47

1211 1 6 1.75

1327 2 6 1.91

1423 3 6 2.02

2043 4 6 3.09

2474 5 6 4.28

1739 6 6 2.72

1574 7 6 2.27 943 8 6 1.46 647 9 6 0.953

1155 0 7 1.67

1384 1 7 1.97

1709 2 7 2.48

2532 3 7 4.38

2068 4 7 3.00

1967 5 7 3.00

1470 6 7 2.09

1146 7 7 1.63 769 8 7 1.14 581 9 7 0.849

1555 0 8 2.42

1638 1 8 2.42

2531 2 8 4.60

2363 3 8 3.47

1872 4 8 2.65

1725 5 8 2.44

1378 6 8 2.33

1308 7 8 3.29

1715 8 8 2.61

1839 9 8 2.75

1708 0 9 3.61

2417 1 9 4.24

2276 2 9 3.39

2068 3 9 3.49

3916 4 9 5.93

5784 5 9 7.13

5115 6 9 7.06

4755 7 9 7.29

4036 8 9 5.73

5138 9 9 7.04

1538 0 10 2.51

3144 1 10 4.63

4241 2 10 5.48

5083 3 10 7.22

5110 4 10 7.39

4819 5 10 7.00

4646 6 10 6.62

4887 7 10 7.01

4923 8 10 6.98

5099 9 10 7.27

3671 0 11 4.96

4025 1 11 5.72

4028 2 11 5.78

3989 3 11 5.74

4455 4 11 6.50

4106 5 11 5.91

4277 6 11 6.17

4134 7 11 5.94

4605 8 11 6.57

4327 9 11 6.16

3681 0 12 5.35

3930 1 12 5.67

3980 2 12 5.84

4094 3 12 5.98

3781 4 12 5.47

3749 5 12 5.21

4015 6 12 5.62

4347 7 12 6.32

4079 8 12 5.83

4611 9 12 6.68

3697 0 13 5.42

4304 1 13 6.25

4049 2 13 5.93

4241 3 13 6.09

4308 4 13 6.34

4251 5 13 6.09

3760 6 13 5.47

4164 7 13 6.00

4014 8 13 5.85

4327 9 13 6.17

3476 0 14 5.14

3878 1 14 5.72

3926 2 14 5.72

4140 3 14 6.04

4342 4 14 6.41

4241 5 14 6.16

4006 6 14 5.66

3959 7 14 5.67

3660 8 14 5.27

3944 9 14 5.75