161 0 1 0.244 232 1 1 0.338 254 2 1 0.371 243 3 1 0.357 261 4 1 0.382 265 5 1 0.390 267 6 1 0.391 252 7 1 0.368 206 8 1 0.299 154 9 1 0.222 231 0 2 0.497 249 1 2 0.361 243 2 2 0.356 215 3 2 0.316 219 4 2 0.323 230 5 2 0.334 223 6 2 0.328 207 7 2 0.304 186 8 2 0.264 158 9 2 0.217 256 0 3 0.668 280 1 3 0.402 237 2 3 0.344 223 3 3 0.320 204 4 3 0.294 218 5 3 0.318 234 6 3 0.355 208 7 3 0.296 170 8 3 0.231 175 9 3 0.235 269 0 4 0.523 284 1 4 0.409 288 2 4 0.426 300 3 4 0.445 287 4 4 0.418 245 5 4 0.354 209 6 4 0.291 206 7 4 0.279 186 8 4 0.246 177 9 4 0.233 595 0 5 1.12 318 1 5 0.521 511 2 5 0.793 518 3 5 0.800 377 4 5 0.556 252 5 5 0.353 170 6 5 0.237 199 7 5 0.270 187 8 5 0.257 178 9 5 0.239 488 0 6 0.868 831 1 6 1.54

1017 2 6 1.45 728 3 6 1.03 427 4 6 0.610 240 5 6 0.333 172 6 6 0.241 188 7 6 0.257 182 8 6 0.250 170 9 6 0.232 348 0 7 0.550

1060 1 7 2.03

2102 2 7 3.73

1061 3 7 1.50 578 4 7 0.796 260 5 7 0.357 204 6 7 0.277 218 7 7 0.295 226 8 7 0.302 183 9 7 0.245 150 0 8 0.230 334 1 8 0.623

2237 2 8 3.03

1659 3 8 2.39 982 4 8 1.46 310 5 8 0.442 259 6 8 0.421 260 7 8 0.539 277 8 8 1.05 259 9 8 1.29 91 0 9 0.158 414 1 9 1.25

3439 2 9 4.85

3497 3 9 5.09

3250 4 9 4.45

3372 5 9 4.32

3264 6 9 4.45

3222 7 9 4.54

3315 8 9 4.70

3480 9 9 4.97 567 0 10 0.967

1275 1 10 2.13

1596 2 10 2.66

2944 3 10 4.14

3685 4 10 5.22

3867 5 10 5.66

4502 6 10 6.19

4432 7 10 6.34

4502 8 10 6.37

4590 9 10 6.54

1583 0 11 1.98

1944 1 11 2.76

2353 2 11 3.89

3956 3 11 5.08

4833 4 11 6.42

5089 5 11 7.08

5256 6 11 7.34

5044 7 11 7.12

4785 8 11 6.80

4631 9 11 6.57

1643 0 12 2.37

1831 1 12 2.61

1879 2 12 2.68

1982 3 12 2.84

2086 4 12 2.99

2212 5 12 3.23

2289 6 12 3.45

2747 7 12 4.04

2832 8 12 4.12

3148 9 12 4.50

1189 0 13 1.69

1397 1 13 1.98

1543 2 13 2.20

1897 3 13 2.70

2072 4 13 2.96

2217 5 13 3.18

2280 6 13 3.24

2418 7 13 3.47

2463 8 13 3.52

2303 9 13 3.18 938 0 14 1.32

1201 1 14 1.70

1640 2 14 2.37

1848 3 14 2.62

1862 4 14 2.67

1968 5 14 2.82

2130 6 14 3.04

2258 7 14 3.24

2338 8 14 3.35

2118 9 14 2.92