10 0 1 0.0126 24 1 1 0.0291 40 2 1 0.0474 39 3 1 0.0470 27 4 1 0.0325 22 5 1 0.0261 20 6 1 0.0249 18 7 1 0.0223 8 0 2 0.0103 18 1 2 0.0214 30 2 2 0.0355 30 3 2 0.0358 28 4 2 0.0333 21 5 2 0.0256 17 6 2 0.0209 21 7 2 0.0253 14 0 3 0.0166 40 1 3 0.0679 47 2 3 0.0787 28 3 3 0.0435 27 4 3 0.0407 17 5 3 0.0198 16 6 3 0.0199 28 7 3 0.0337 19 0 4 0.0220 118 1 4 0.497 72 2 4 0.218 58 3 4 0.440 56 4 4 0.185 25 5 4 0.0337 27 6 4 0.0313 93 7 4 0.249 51 0 5 0.139 172 1 5 0.426 160 2 5 0.424 118 3 5 0.296 128 4 5 0.244 87 5 5 0.291 92 6 5 0.286 111 7 5 0.454 52 0 6 0.0961 199 1 6 0.354 405 2 6 0.597 263 3 6 0.374 227 4 6 0.570 129 5 6 0.193 120 6 6 0.179 201 7 6 0.316