40 0 1 0.0908 36 1 1 0.0808 32 2 1 0.0721 34 3 1 0.0761 44 4 1 0.0986 52 5 1 0.116 50 6 1 0.112 60 7 1 0.134 52 0 2 0.160 41 1 2 0.0917 43 2 2 0.0951 48 3 2 0.108 50 4 2 0.112 52 5 2 0.117 61 6 2 0.136 75 7 2 0.166 47 0 3 0.151 44 1 3 0.0994 72 2 3 0.172 113 3 3 0.243 101 4 3 0.223 80 5 3 0.176 93 6 3 0.271 117 7 3 0.284 61 0 4 0.134 88 1 4 0.193 159 2 4 0.487 426 3 4 1.41 211 4 4 0.634 162 5 4 0.459 216 6 4 0.641 359 7 4 1.26 456 0 5 0.820 507 1 5 0.983 679 2 5 1.33 998 3 5 2.64 837 4 5 2.20 648 5 5 1.88 639 6 5 1.65 657 7 5 1.92 509 0 6 1.13 508 1 6 1.08 545 2 6 1.26 633 3 6 1.42 567 4 6 1.26 605 5 6 1.33 521 6 6 1.18 427 7 6 0.991